Ενεργοποιεί την προσομοίωση ομίχλης σε πίνακα. Το Direct3D καθορίζει ότι μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA με επιτάχυνση υλικού Direct3D, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί προσομοίωση ομίχλης, είτε με χρήση κορυφών είτε με χρήση πίνακα.

Σημείωση: Μερικά παιχνίδια δεν χρησιμοποιούν σωστά τις δυνατότητες υλικού Direct3D και αναμένουν υποστήριξη προσομοίωσης ομίχλης σε πίνακα. Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής εξασφαλίζει ότι τέτοια παιχνίδια εκτελούνται σωστά με τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.


Εξαναγκάζει το υλικό να προσαρμόζει αυτόματα το βάθος ενδιάμεσης μνήμης Ζ (Z-buffer) του στην τιμή που απαιτεί η εφαρμογή.

Σημείωση: Εκτός αν η εργασία σας απαιτεί οπωσδήποτε ένα συγκεκριμένο βάθος ενδιάμεσης μνήμης Ζ (Z-buffer), είναι προτιμότερο να έχετε την επιλογή αυτή ενεργοποιημένη. Αν η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, μπορούν να εκτελεστούν μόνο οι εφαρμογές με βάθος Z-buffer λειτουργίας που αντιστοιχούν στην τρέχουσα διαμόρφωση υλικού.


Ενεργοποιεί μια εναλλακτική τεχνική για ενδιάμεση μνήμη βάθους.

Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής επιτρέπει στο υλικό να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό μηχανισμό για ενδιάμεση μνήμη βάθους σε εφαρμογές 16 bit, ο οποίος μπορεί να παράγει απόδοση υψηλότερης ποιότητας εικόνων 3D.


Ενεργοποιεί το λογότυπο NVIDIA στο Direct3D.

Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής εμφανίζει το λογότυπο NVIDIA στην κάτω γωνία της οθόνης κατά την εκτέλεση εφαρμογών Direct3D.


Η μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας, μπορεί να δημιουργεί αυτόματα απεικονίσεις ΜΙΡ για να αυξήσει την απόδοση μεταφορών υφών στο δίαυλο και να παρέχει υψηλότερη απόδοση εφαρμογής.

Σημείωση: Ωστόσο, μερικές εφαρμογές ίσως να μην εμφανίζονται σωστά όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη δημιουργία απεικονίσεων ΜΙΡ. Για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα, ελαττώστε τον αριθμό των επιπέδων απεικονίσεων ΜΙΡ που δημιουργούνται αυτόματα έως ότου εμφανιστούν  σωστά οι εικόνες. Η ελάττωση του αριθμού των επιπέδων απεικονίσεων ΜΙΡ συχνά εξαλείφει τη λανθασμένη ευθυγράμμιση της υφής ή «ραφή», αλλά σε βάρος της απόδοσης.


Ρυθμίζει την απόκλιση του επιπέδου λεπτομέρειας (LOD) των απεικονίσεων ΜΙΡ.

Μια χαμηλότερη απόκλιση παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας, ενώ μια υψηλότερη απόκλιση αυξάνει την απόδοση εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πέντε προκαθορισμένων τιμών προτίμησης, που κυμαίνονται από «Άριστη ποιότητα εικόνας» έως «Άριστη απόδοση».


Εμφανίζει μια λίστα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (ή «βελτιστορυθμίσεις») που έχετε αποθηκεύσει.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις (μαζί με εκείνες που ορίστηκαν στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερες ρυθμίσεις Direct3D) ως προσαρμοσμένη «βελτιστορύθμιση». Στη συνέχεια, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα προστεθούν στη διπλανή λίστα.

Όταν βρείτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι Direct3D, η αποθήκευση των ρυθμίσεων ως προσαρμοσμένη βελτιστορύθμιση επιτρέπει τη γρήγορη διαμόρφωση του Direct3D πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι και εξαλείφει την ανάγκη μεμονωμένου ορισμού κάθε παραμέτρου.


Κάντε κλικ για να διαγράψετε την τρέχουσα προσαρμοσμένη ρύθμιση που έχει επιλεγεί στη λίστα.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.


Κάντε κλικ για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετες ρυθμίσεις Direct3D.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε το σχήμα διευθυνσιοδότησης υφών υλικού για τα texel (στοιχεία υφής).

Η αλλαγή των τιμών αυτών αλλάζει το σημείο όπου ορίζεται η αρχή των αξόνων για τα texel. Οι προεπιλεγμένες τιμές πληρούν τις προδιαγραφές του Direct3D. Κάποιες εφαρμογές λογισμικού ίσως να αναμένουν τον ορισμό της αρχής των αξόνων για τα texel κάπου αλλού. Η ποιότητα εικόνας τέτοιων εφαρμογών βελτιώνεται αν επαναπροσδιοριστεί η αρχή των αξόνων των texel.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αρχή των αξόνων των texel οπουδήποτε μεταξύ της επάνω αριστερής γωνίας και του κέντρου του texel.


Επιτρέπει στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA να χρησιμοποιεί μέχρι το προσδιορισμένο ποσό μνήμης συστήματος (επιπλέον της μνήμης που είναι εγκατεστημένη στην ίδια κάρτα γραφικών) για αποθήκευση υφών.

Σημείωση: Το μέγιστο ποσό μνήμης συστήματος που μπορεί να δεσμευτεί για αποθήκευση υφών υπολογίζεται βάση του ποσού της φυσικής μνήμης RAM που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Όσο περισσότερη είναι η μνήμη RAM συστήματος, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή που θα μπορέσετε να ορίσετε.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στην κάρτα γραφικών PCI ή στις κάρτες γραφικών AGP που εκτελούνται σε λειτουργία συμβατότητας με PCI.


Καθορίζει πώς γίνεται ο χειρισμός του κάθετου συγχρονισμού στο Direct3D.

•	Η επιλογή Πάντα απενεργοποιημένος απενεργοποιεί πάντα τον κάθετο συγχρονισμό σε εφαρμογές Direct3D.

•	Η επιλογή Απενεργοποιημένος κατά προεπιλογή διατηρεί απενεργοποιημένο τον κάθετο συγχρονισμό, εκτός κι αν μια εφαρμογή απαιτεί ειδικά την ενεργοποίησή του.

•	Η επιλογή Ενεργοποιημένος κατά προεπιλογή διατηρεί ενεργοποιημένο τον κάθετο συγχρονισμό, εκτός κι αν μια εφαρμογή απαιτεί ειδικά την απενεργοποίησή του.


Περιορίζει τον αριθμό πλαισίων που μπορεί να προετοιμάσει η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) πριν από την επεξεργασία των πλαισίων από τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) όταν είναι απενεργοποιημένος ο Κάθετος συγχρονισμός.

Σημείωση: Σε μερικές περιπτώσεις, όσο μεγαλύτερος είναι ο επιτρεπόμενος αριθμός πλαισίων που έχουν ήδη αποδοθεί, τόσο μεγαλύτερη ενδέχεται να είναι η «καθυστέρηση εισόδου» στην απόκριση συσκευών όπως είναι οι μοχλοί (joysticks), τα gamepad ή τα πληκτρολόγια. Ελαττώστε την τιμή αυτήν αν παρατηρείτε αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην απόκριση των συσκευών εισόδου που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας ενώ παίζετε παιχνίδια.


Απενεργοποιεί την υποστήριξη από το πρόγραμμα οδήγησης των βελτιωμένων εντολών που χρησιμοποιούνται από ορισμένες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας.

Μερικές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας υποστηρίζουν πρόσθετες εντολές 3D οι οποίες συμπληρώνουν τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας και βελτιώνουν την απόδοση παιχνιδιών ή εφαρμογών 3D. Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για αυτές τις πρόσθετες οδηγίες 3D στα προγράμματα οδήγησης, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για συγκρίσεις απόδοσης ή για αντιμετώπιση προβλημάτων.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να εξάγει μορφές πίξελ στέρεο έτσι ώστε οι εφαρμογές OpenGL να μπορούν να χρησιμοποιούν στέρεο και να ενεργοποιούν γυαλιά στέρεο με κλείστρα.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να εξάγει μορφές πίξελ υπέρθεσης έτσι ώστε οι εφαρμογές OpenGL να μπορούν να χρησιμοποιούν υπερθέσεις.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης OpenGL να εκχωρεί μια ενδιάμεση μνήμη παρασκηνίου και μια βάθους στην ίδια ανάλυση οθόνης.

•	Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (σημειωμένη), οι εφαρμογές OpenGL που μπορούν να δημιουργούν πολλαπλά παράθυρα χρησιμοποιούν τη μνήμη βίντεο πιο αποδοτικά και εμφανίζουν βελτιωμένη απόδοση.

•	Όταν η επιλογή είναι απενεργοποιημένη (δεν είναι σημειωμένη), το πρόγραμμα οδήγησης OpenGL εκχωρεί μια ενδιάμεση μνήμη παρασκηνίου και μια ενδιάμεση μνήμη βάθους για κάθε παράθυρο που δημιουργείται από την εφαρμογή OpenGL.


Ορίζει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την επιλεγμένη εφαρμογή OpenGL. Κάντε κλικ στο βέλος πλαισίου λίστας για να εμφανίσετε μια λίστα εφαρμογών και έπειτα επιλέξτε μία.


Καθορίζει αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υφές ενός συγκεκριμένου βάθους χρώματος ως προεπιλογή σε εφαρμογές OpenGL.

•	Η επιλογή Χρήση βάθους χρώματος επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιεί πάντα υφές με το τρέχον βάθος χρώματος με το οποίο εκτελείται η επιφάνεια εργασίας σας.

•	Οι επιλογές Πάντα χρήση 16 bpp και Πάντα χρήση 32 bpp εξαναγκάζουν τη χρήση υφών με το προκαθορισμένο βάθος χρώματος, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας σας.


Καθορίζει τη λειτουργία αναστροφής ενδιάμεσης μνήμης για εφαρμογές OpenGL πλήρους οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της μεθόδου μεταφορά κατά τμήματα και της αυτόματης επιλογής.

Η αυτόματη επιλογή επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να καθορίσει την καλύτερη μέθοδο με βάση τη διαμόρφωση του υλικού σας.


Καθορίζει πώς γίνεται ο χειρισμός του κάθετου συγχρονισμού στο OpenGL.

•	Η επιλογή Πάντα απενεργοποιημένο απενεργοποιεί πάντα τον κάθετο συγχρονισμό σε εφαρμογές OpenGL.

•	Η επιλογή Απενεργοποιημένος κατά προεπιλογή διατηρεί απενεργοποιημένο τον κάθετο συγχρονισμό, εκτός κι αν μια εφαρμογή απαιτεί ειδικά την ενεργοποίησή του.

•	Η επιλογή Ενεργοποιημένος κατά προεπιλογή διατηρεί ενεργοποιημένο τον κάθετο συγχρονισμό, εκτός κι αν μια εφαρμογή απαιτεί ειδικά την απενεργοποίησή του.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προσαρμοσμένη «βελτιστορύθμιση», η οποία κατόπιν προστίθεται στη διπλανή λίστα.

Όταν βρείτε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή OpenGL, η αποθήκευση των ρυθμίσεων ως προσαρμοσμένη βελτιστορύθμιση επιτρέπει τη γρήγορη διαμόρφωση του OpenGL πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή και εξαλείφει την ανάγκη μεμονωμένου ορισμού κάθε παραμέτρου.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τις τιμές Φωτεινότητα, Αντίθεση ή Γάμα για το επιλεγμένο κανάλι χρώματος.

Οι ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσετε τις μεταβολές στη φωτεινότητα μεταξύ μιας εικόνας πηγής και της εξόδου της σε μια συσκευή προβολής. Όταν εργάζεστε με εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, κάντε τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος για να παρέχετε πιο ακριβή αναπαραγωγή χρώματος εικόνων (όπως σε φωτογραφίες) στη συσκευή προβολής σας.

Επίσης, πολλά παιχνίδια με επιτάχυνση 3D, ίσως να εμφανίζονται πολύ σκοτεινά ώστε να μπορείτε να τα παίξετε. Η αύξηση της τιμής της φωτεινότητας ή/και του γάμα σε όλα τα κανάλια εξ ίσου, κάνει αυτά τα παιχνίδια να εμφανίζονται φωτεινότερα και να είναι ευκολότερο να τα παίζετε.


Κάντε κλικ στο βέλος πλαισίου λίστας για να επιλέξετε το κανάλι χρώματος που ελέγχεται από τα ρυθμιστικά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Κόκκινο, Πράσινο ή το Μπλε κανάλι ξεχωριστά ή όλα ταυτόχρονα.


Η Ψηφιακή ζωντάνια σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στο διαχωρισμό και στην ένταση χρώματος, ενεργοποιώντας πιο φωτεινές και καθαρές εικόνες σε όλες τις εφαρμογές σας.

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε αυτά τα επίπεδα ψηφιακής ζωντάνιας: Ανενεργή, Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή και Μέγιστη.


Εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση της καμπύλης χρώματος. Η καμπύλη αυτή μεταβάλλεται σε πραγματικό χρόνο, καθώς ρυθμίζετε την αντίθεση, τη φωτεινότητα ή το γάμα.


Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να εφαρμόσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις χρώματος που κάνατε στην επόμενη συνεδρία Microsoft® Windows® (δηλαδή, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας).

Σημείωση: Αν ο υπολογιστής σας λειτουργεί σε δίκτυο, το χρώμα θα ρυθμιστεί αφού συνδεθείτε στα Windows.


Εμφανίζει μια λίστα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χρώματος που έχετε αποθηκεύσει.

Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση, επιλέξτε ένα αντικείμενο από τη λίστα.


Κάντε κλικ για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις χρώματος ως προσαρμοσμένη ρύθμιση. Στη συνέχεια, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα προστεθούν στη διπλανή λίστα.


Κάντε κλικ για να διαγράψετε την τρέχουσα προσαρμοσμένη ρύθμιση χρώματος που έχετε επιλέξει στη λίστα.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε όλες τις τιμές χρώματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις υλικού.


Προσθέτει το εικονίδιο ρυθμίσεων NVIDIA στη γραμμή εργασιών Windows σας.

1.	Το εικονίδιο σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε οποιεσδήποτε από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις Direct3D, OpenGL ή χρώματος άμεσα από ένα εύχρηστο πτυσσόμενο μενού.

2.	Το μενού επίσης περιέχει στοιχεία για την επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων και για την πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου 'Ιδιότητες οθόνης'.


Κάντε κλικ για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αντιπροσωπεύσετε τις ρυθμίσεις NVIDIA στη γραμμή εργασιών Windows.

1.	Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε από αυτά που εμφανίζονται στη λίστα.

2.	Στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή για να ενημερώσετε το εικονίδιο στη γραμμή εργασιών.


Ενεργοποιεί το διαχειριστή επιφάνειας εργασίας nView (Desktop Manager nView) προσθέτοντας την επιλογή Ιδιότητες nView στο μενού επιφάνειας εργασίας.

Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας σας και έπειτα κάντε κλικ στο Ιδιότητες nView για να εμφανίσετε τον πίνακα ιδιοτήτων του διαχειριστή επιφάνειας εργασίας nView (Desktop Manager nView).


Κάντε κλικ για να ανοίξετε τον πίνακα ιδιοτήτων διαχειριστή επιφάνειας εργασίας nView (Desktop Manager nView) μετά την ενεργοποίηση της επιλογής Ενεργοποίηση διαχειριστή επιφάνειας εργασίας.

Ο πίνακας ιδιοτήτων διαχειριστή επιφάνειας εργασίας nView (Desktop Manager nView) σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε μια ποικιλία χαρακτηριστικών του διαχειριστή επιφάνειας εργασίας για μονές και πολλαπλές επιφάνειες εργασίας και προβολές (οθόνες).


Οι επιλογές αυτές σάς επιτρέπουν να καθορίζετε τη θέση της εικόνας στην επίπεδη οθόνη σας όταν αυτή χρησιμοποιείται με αναλύσεις χαμηλότερες από τη μέγιστη υποστηριζόμενη.


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να ρυθμίσετε τη θέση της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη σας.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας στην προεπιλεγμένη θέση της για την τρέχουσα ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.


Επιλέξτε τη συσκευή προβολής (οθόνη, ψηφιακή επίπεδη οθόνη ή τηλεόραση), ανάλογα με τη(ις) συσκευή(ές) που υποστηρίζει η κάρτα γραφικών που βασίζεται στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της ενεργής συσκευής οθόνης.


Κάντε κλικ για να υποδείξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις μορφής και χώρας που χρησιμοποιούνται για την έξοδο τηλεόρασης.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε μια συγκεκριμένη μορφή εξόδου τηλεόρασης.


Ο κατάλογος αυτός σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή εξόδου για τηλεόραση με βάση τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημείωση: Αν η χώρα σας δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή σας.


Κάντε κλικ για να προσδιορίσετε τον τύπο σήματος εξόδου που αποστέλλεται στην τηλεόραση.

Αν έχετε το σωστό καλώδιο σύνδεσης, η έξοδος S-Video γενικά θα παρέχει έξοδο υψηλότερης ποιότητας από τη σύνθετη έξοδο βίντεο.

Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο σήματος που θα πρέπει να καθορίσετε, επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματη επιλογή.


Κάντε κλικ στα κουμπιά με τα βέλη για να ρυθμίσετε τη θέση της επιφάνειας εργασίας στην τηλεόραση.

Σημείωση: Αν η εικόνα της τηλεόρασης εμφανίζεται κωδικοποιημένη ή είναι κενή λόγω κάποιας ρύθμισης με υπερβολική τιμή, απλά περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Η εικόνα αυτόματα επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θέση της και μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά τις ρυθμίσεις σας. Όταν έχετε τοποθετήσει την επιφάνεια εργασίας στο σημείο όπου τη θέλετε, κάντε κλικ στο Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 10 δευτερολέπτων.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας στην προεπιλεγμένη θέση της στην τηλεόραση για την τρέχουσα ανάλυση.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα εικόνας τηλεόρασης.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αντίθεση εικόνας τηλεόρασης.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τον κορεσμό χρώματος εικόνας τηλεόρασης.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το ποσό φίλτρου τρεμοπαίγματος που θέλετε να εφαρμοστεί στο σήμα τηλεόρασης.

Σημείωση: Συνιστάται να απενεργοποιήσετε εντελώς το φίλτρο τρεμοπαίγματος κατά την αναπαραγωγή ταινιών DVD με αποκωδικοποιητή υλικού.


Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια αυτά για να ρυθμίσετε την ποιότητα της αναπαραγωγής DVD στη συσκευή προβολής (οθόνη) σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και τον κορεσμό για να πετύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ταινιών DVD στον υπολογιστή σας.


Ρυθμίζει τις συχνότητες πυρήνα και ρολογιού μνήμης της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Ορίζει την ταχύτητα ρολογιού πυρήνα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Υποδεικνύει την ταχύτητα ρολογιού πυρήνα σε Megahertz.


Ορίζει την ταχύτητα ρολογιού της διασύνδεσης μνήμης στην κάρτα γραφικών σας.


Υποδεικνύει την ταχύτητα ρολογιού της διασύνδεσης μνήμης σε Megahertz.


Ελέγχει τη σταθερότητα των ρυθμίσεων της νέας συχνότητας ρολογιού, πριν αυτές εφαρμοστούν.

Σημείωση: Θα πρέπει να ελέγχετε κάθε νέα ρύθμιση που διαφέρει από τις προεπιλογές του κατασκευαστή, πριν αυτή μπορέσει να εφαρμοστεί μόνιμα.


Εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές που κάνατε στις συχνότητες ρολογιού θα εφαρμόζονται αυτόματα κάθε φορά που ξεκινούν τα Windows.

Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού κατά την εκκίνηση, έχοντας πιεσμένο το πλήκτρο Ctrl ενώ ξεκινούν τα Windows. Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Ctrl αμέσως μετά τη σύνδεσή σας στα Windows.


Επαναφέρει όλες τις δυνατότητες ρύθμισης ρολογιού και εξαναγκάζει την εκ νέου ανίχνευση του υλικού γραφικών πριν οι έλεγχοι μπορέσουν να ενεργοποιηθούν ξανά.

Σημείωση: Συνιστάται να εκτελείτε επαναφορά κάθε φορά που κάνετε φλας στο BIOS της κάρτας γραφικών σας με μια ενημερωμένη εικόνα BIOS.


Το Τυπικό nView είναι λειτουργία μονής οθόνης. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή αν έχετε προσαρμοσμένη μόνο μία συσκευή προβολής στην κάρτα γραφικών σας που βασίζεται σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.


Η λειτουργία Κλώνος nView εμφανίζει ένα ακριβές αντίγραφο της πρωτεύουσας οθόνης στη δευτερεύουσα συσκευή.


Η λειτουργία Οριζόντια επέκταση nView σάς επιτρέπει να επεκτείνετε οριζόντια την επιφάνεια εργασίας Windows σε δύο συσκευές προβολής. Στη λειτουργία αυτή, οι δύο οθόνες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ευρεία, επεκταμένη επιφάνεια οθόνης η οποία είναι χρήσιμη όταν βλέπετε αντικείμενα τα οποία είναι ευρύτερα από τη μονή οθόνη.


Η λειτουργία Κάθετη επέκταση nView σάς επιτρέπει να επεκτείνετε κάθετα την επιφάνεια εργασίας Windows σε δύο συσκευές προβολής. Στη λειτουργία αυτή, οι δύο οθόνες συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ψηλή, επεκταμένη επιφάνεια οθόνης η οποία είναι χρήσιμη όταν βλέπετε αντικείμενα τα οποία είναι ψηλότερα από τη μονή οθόνη.


Εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση της διαμόρφωσης οθόνης nView σας.

•	Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο οθόνης για να την επιλέξετε ως τρέχουσα οθόνη.

•	Όταν κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο οθόνης, εμφανίζεται ένα πτυσσόμενο μενού από το οποίο μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στις συσχετιζόμενες συσκευές προβολής και να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Διόρθωση χρώματος.


Κάντε κλικ για να κλειδώσετε την τρέχουσα θέση παράλληλης μετατόπισης στη δευτερεύουσα οθόνη σε Λειτουργία κλώνου.

Αυτό σάς επιτρέπει να παγώσετε αποτελεσματικά την εικονική επιφάνεια εργασίας σε συγκεκριμένη θέση, γεγονός που είναι χρήσιμο για παρουσιάσεις ή εργασίες με πολλές λεπτομέρειες σε εφαρμογές.


Για να επιλέξετε την περιοχή της οθόνης βίντεο στην οποία θέλετε να κάνετε ζουμ, κάντε κλικ στο κέντρο ή στα εικονίδια βελών. Όταν επιλεγεί, μπορείτε να μεγεθύνετε εκείνο το τμήμα της οθόνης, μετακινώντας το παρακάτω ρυθμιστικό ζουμ.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το επιλεγμένο τμήμα της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο.


Κάντε κλικ στο βέλος πλαισίου λίστας και έπειτα επιλέξτε Πρωτεύουσα οθόνη ή Δευτερεύουσα οθόνη, ανάλογα με την οθόνη στην οποία θέλετε να αναπαράγετε το βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε Απενεργοποίηση.


Εξαναγκάζει το λογισμικό υπέρθεσης να χρησιμοποιήσει mastering διαύλου.

Σημείωση: Συνιστάται να μη γίνει η επιλογή αυτή, εκτός αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αναπαραγωγή βίντεο, όπως αλλοίωση εικόνας ή πλήρη απώλεια εικόνας βίντεο.


Εμφανίζει τον τύπο συσκευής προβολής που χρησιμοποιείτε με την επιλεγμένη κάρτα γραφικών.


Κάντε κλικ για να εμφανίσετε τις ιδιότητες της οθόνης και του προγράμματος οδήγησης για αυτήν την οθόνη.


Παραθέτει τους διαθέσιμους ρυθμούς ανανέωσης για αυτήν την οθόνη. Ο μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης ελαττώνει το τρεμόπαιγμα στην οθόνη σας.


Προσδιορίζει αν η λίστα συχνοτήτων ανανέωσης περιλαμβάνει λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από την οθόνη σας.

Προσοχή: Η επιλογή μιας ακατάλληλης λειτουργίας για την οθόνη σας, ίσως προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οθόνη και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο υλικό σας.


Καθορίζει ότι η οθόνη που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που επιλέξατε παραπάνω είναι η πρωτεύουσα οθόνη.

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης στην πρωτεύουσα οθόνη. Κατά προεπιλογή, τα περισσότερα παράθυρα εφαρμογών εμφανίζονται στην πρωτεύουσα οθόνη όταν τα ανοίγετε για πρώτη φορά. Η πρωτεύουσα οθόνη περιέχει την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας.


Εμφανίζει όλες τις τρέχουσες οθόνες nView. Αν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές και κάνατε εναλλαγή σε μια λειτουργία διαφορετική από Μονή οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη που θέλετε ως τρέχουσα οθόνη.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο παραπάνω εικονίδιο οθόνης για να το επιλέξετε ως τρέχουσα οθόνη.


Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συσκευή εξόδου που χρησιμοποιείτε για την τρέχουσα οθόνη.


Κάντε κλικ για να ανιχνεύσετε όλες τις συσκευές προβολής που είναι συνδεδεμένες στην κάρτα γραφικών σας.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή αν έχετε συνδέσει οθόνες μετά το άνοιγμα του πίνακα ελέγχου.


Κάντε αυτήν την επιλογή αν έχετε μια οθόνη (συσκευή προβολής) συνδεδεμένη στη σύνδεση δευτερεύουσας οθόνης που δεν μπορεί να ανιχνευθεί. Αυτό είναι χρήσιμο για παλαιότερες οθόνες ή για οθόνες που είναι συνδεδεμένες με συνδέσεις BNC.


Κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Για πρόσφατες πληροφορίες και προγράμματα οδήγησης της μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA, κάντε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία της NVIDIA στο Web.


Οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν λεπτομερώς τα θέματα υλικού που σχετίζονται με τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.


Οι πληροφορίες αυτές περιγράφουν λεπτομερώς επιλεγμένα θέματα για το σύστημά σας τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στη συνολική απόδοση γραφικών.


Λίστα αρχείων, μαζί με την περιγραφή και τις εκδόσεις τους, που χρησιμοποιούνται από τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Απενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων σε εφαρμογές 3D.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση στις εφαρμογές σας.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 2x.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και υψηλή απόδοση σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί μια πατενταρισμένη τεχνική εξομάλυνσης ορίων που διατίθεται στην οικογένεια μονάδων επεξεργασίας γραφικών GeForce της NVIDIA.

Σημείωση: Η εξομάλυνση ορίων quincunx προσφέρει την ποιότητα της πιο αργής λειτουργίας εξομάλυνσης ορίων 4x με σχεδόν την απόδοση της ταχύτερης λειτουργίας 2x.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 4x.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x, 9-tap (Gaussian).

Σημείωση:  Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης, μέχρι κάποιο βαθμό, σε εφαρμογές 3D.


Ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4xS. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας από τη λειτουργία 4x, αλλά σε βάρος της απόδοσης σε εφαρμογές 3D.

Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει μόνο εφαρμογές Direct3D. Όταν εκτελούνται εφαρμογές OpenGL, το OpenGL χρησιμοποιεί την επόμενη δυνατή ρύθμιση εξομάλυνσης ορίων, δηλ., τη ρύθμιση επιλογής που βρίσκεται αμέσως πριν τη ρύθμιση 4xS.


Ενεργοποιεί αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις εξομάλυνσης ορίων για τις εφαρμογές 3D που υποστηρίζουν εξομάλυνση ορίων.


Σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία εξομάλυνσης ορίων που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των εφαρμογών 3D σας.


Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ρυθμίσεις AGP του υπολογιστή σας.


Επιλέξτε εσείς το ρυθμό AGP που χρησιμοποιείται από το υποσύστημα γραφικών.

Σημείωση: Αν δεν είστε σίγουροι για το ρυθμό AGP που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, μη σημειώσετε αυτό το πλαίσιο επιλογής. Το σύστημα θα καθορίσει αυτόματα το βέλτιστο ρυθμό AGP.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε εσείς το ρυθμό AGP που θα χρησιμοποιηθεί από το υποσύστημα γραφικών.


Επιλέξτε τη μέθοδο με την οποία το πρόγραμμα οδήγησης διαχειρίζεται τη μνήμη βίντεο που έχει εκχωρηθεί από τη μνήμη συστήματος.


Καθορίστε την ποσότητα μνήμης συστήματος που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη μέθοδο που καθορίστηκε από την τρέχουσα λειτουργία ενδιάμεσης μνήμης πλαισίου.


Καθορίστε τη στρατηγική διαχείρισης ενδιάμεσης μνήμης πλαισίου, όταν χρησιμοποιείτε τη δυναμική λειτουργία ενδιάμεσης μνήμης πλαισίου.


Το χαρακτηριστικό NVIDIA PowerMizer σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την κατανάλωση ισχύος από τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) σας.

Μπορείτε είτε να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας επιλέγοντας Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ή να εκμεταλλευτείτε πλήρως την απόδοση γραφικών της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας επιλέγοντας Μέγιστη απόδοση.


Επιτρέπει οι κάρτες γραφικών με πολλές εξόδους να θεωρούνται από τα Windows σαν να ήταν ξεχωριστές, μεμονωμένες κάρτες εγκατεστημένες στο σύστημά σας.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής σάς επιτρέπει να επιλέγετε μια ανεξάρτητη ανάλυση ή/και βάθος χρώματος για κάθε συσκευή προβολής που είναι συνδεδεμένη στην κάρτα γραφικών πολλαπλών οθονών.


Κάντε κλικ για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετες ρυθμίσεις στέρεο και υπέρθεσης OpenGL.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν ενεργοποιείτε την επιλογή «Ενεργοποίηση API στέρεο με τετραπλή ενδιάμεση μνήμη» στο πρώτο πλαίσιο λίστας στον πίνακα αυτό.


Ενεργοποιεί υπερθέσεις στο OpenGL.

Μερικές εφαρμογές (για παράδειγμα, το Softimage3D) απαιτούν επίπεδα υπέρθεσης. Τα επίπεδα υπέρθεσης χρησιμοποιούνται ως έγχρωμες επιφάνειες επιπλέον της ενδιάμεσης μνήμης κανονικού χρώματος (RGB). Οι υπερθέσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την επικάλυψη περιοχών σχεδίασης που είναι ανεξάρτητες από την ίδια την εικόνα 3D, όπως μενού και δρομείς. Οι υπερθέσεις υποστηρίζονται σε λειτουργίες χρώματος 16 bit και 32 bit.

Σημείωση: Το στέρεο και οι υπερθέσεις OpenGL δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Οι υπερθέσεις χρησιμοποιούν πρόσθετη ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και ίσως να μη διατίθενται σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως να θελήσετε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος χρώματος αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πρόσβαση λειτουργικότητας υπέρθεσης.


Ενεργοποιεί στέρεο στο OpenGL.

Για να εκτελείτε εφαρμογές στέρεο με γυαλιά με κλείστρα ή άλλο υλικό, το πρόγραμμα οδήγησης NVIDIA εξάγει μορφές πίξελ στέρεο OpenGL και οργανώνει τη μνήμη για να επιτρέπει τη χρήση στερεοσκοπικών και μονοσκοπικών εφαρμογών ταυτόχρονα.

Σημείωση:  Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή μόνο όταν είναι απαραίτητο. Μερικές εφαρμογές επιλέγουν αυτόματα μια μορφή στέρεο ενώ άλλες εφαρμογές μπορεί να μη λειτουργούν σωστά σε μορφή πίξελ στέρεο.

Σημείωση:  Το στέρεο και οι υπερθέσεις OpenGL δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Η προβολή στέρεο απαιτεί πρόσθετη ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και ίσως να μη διατίθεται σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως να θελήσετε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος χρώματος αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην προβολή σε στέρεο.


Το πρόγραμμα οδήγησης NVIDIA υποστηρίζει μια ποικιλία υλικού στέρεο. Αν χρησιμοποιείτε υλικό στέρεο διαφορετικό από το προεπιλεγμένο, επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης από το πλαίσιο λίστας.


Χρήση γυαλιών με κλείστρα: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή μόνο αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ELSA 3D REVELATOR™ ή άλλον συμβατό προσαρμογέα. Οι προσαρμογείς αυτοί θα μεταφράσουν το σήμα οθόνης στο τυποποιημένο DIN 3 ακροδεκτών που χρησιμοποιείται από το περισσότερο διαθέσιμο υλικό στέρεο.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα αν η κάρτα γραφικών σας διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση DIN 3 ακροδεκτών!


Χρήση οθόνης κάθετης περιπλοκής: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν έχετε αυτόματη επίπεδη οθόνη στέρεο συνδεδεμένη στην κάρτα γραφικών σας.


Χρήση λειτουργίας κλώνου nView: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν έχετε παθητικό υλικό στέρεο. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή, πρέπει να έχετε συνδέσει τους προβολείς σε κάρτα γραφικών διπλής οθόνης που βασίζεται σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA και να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλώνου nView από την καρτέλα 'Λειτουργία οθόνης nView'. Η μία οθόνη θα εμφανίζει το αριστερό μάτι της εικόνας, ενώ η άλλη το δεξί μάτι.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο σε κάρτες γραφικών διπλής οθόνης (ή πολλαπλής οθόνης).


Χρήση ενσωματωμένης σύνδεσης DIN: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν η κάρτα γραφικών σας διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση DIN 3 ακροδεκτών. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεστε πρόσθετους προσαρμογείς όπως αυτούς που συνοδεύουν τα γυαλιά StereoGraphics. Δεν μπορείτε να συνδέσετε κανένα υλικό στέρεο χρησιμοποιώντας τη σύνδεση DIN 3 ακροδεκτών απευθείας στην κάρτα γραφικών.


Χρήση κωδικού μπλε γραμμής για StereoGraphics StereoEyes: Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα που συνοδεύει StereoGraphics StereoEyes ή συμβατά προϊόντα. Οι προσαρμογείς αυτοί μεταφράζουν το σήμα οθόνης στην τυποποιημένη σύνδεση DIN 3 ακροδεκτών που χρησιμοποιείται από το περισσότερο διαθέσιμο υλικό στέρεο.

Σημείωση:  Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα αν η κάρτα γραφικών σας διαθέτει ενσωματωμένη σύνδεση DIN 3 ακροδεκτών!


Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προβάλλετε εφέ στέρεο, κάντε την επιλογή αυτή για να εναλλάξετε την αριστερή και τη δεξιά εικόνα.

Σημείωση: Γενικά, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή μόνο με οθόνες κάθετης περιπλοκής και σε παθητική λειτουργία.


Η επιλογή αυτή αποταμιεύει όση περισσότερη μνήμη είναι δυνατό για χρήση σε χάρτες υφής. Αυτό μπορεί να αυξήσει την απόδοση για εφαρμογές με υψηλή ευαισθησία στην υφή, αλλά σε βάρος της απόδοσης για εφαρμογές χωρίς υφές.


Κάνει τις υφές ευκρινέστερες όταν εκτελούνται εφαρμογές 3D με ενεργοποιημένη εξομάλυνση ορίων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας εικόνας.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το βαθμό ανισοτροπικού φιλτραρίσματος που εφαρμόζεται στις υφές. Η υψηλότερη ρύθμιση παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας ενώ η χαμηλότερη ρύθμιση επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση.


Εξαναγκάζει την ανίχνευση μιας τηλεόρασης συνδεδεμένης στην κάρτα γραφικών, ακόμη και αν ο πίνακας ελέγχου δεν εμφανίζει αυτήν που είναι συνδεδεμένη αυτήν τη στιγμή. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένο δεν φορτώνει σωστά τα σήματα που επιτρέπουν την κάρτα γραφικών να την ανιχνεύσει.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις τηλεόρασης:

1.	Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.

2.	Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας όταν σάς ζητηθεί. Όταν συνδεθείτε ξανά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια τηλεόρασης.


Η προεπιλεγμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας είναι Οριζόντια.


Η επιλογή Πορτραίτο έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 90 μοιρών.


Η επιλογή Ανεστραμμένο οριζόντια έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 180 μοιρών.


Η επιλογή Ανεστραμμένο πορτραίτο έχει ως αποτέλεσμα περιστροφή 270 μοιρών.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δεξί βέλος (->) για να εκτελέσετε τις παρακάτω επιλογές περιστροφής. Διαφορετικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κυκλικό βέλος που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος και να το μετακινήσετε προς την κατεύθυνση περιστροφής.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αριστερό βέλος (<-) για να εκτελέσετε τις παρακάτω επιλογές περιστροφής.

Καθορίζει προηγμένες επιλογές φωτοαπόδοσης όταν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες ή/και διαφορετικές τάξεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.

Σημείωση: Οι επιλογές επιτάχυνσης υλικού πολλών οθονών δεν ισχύουν όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία nView Multiview στα Windows NT 4.0.

•	Λειτουργία μονής οθόνης: Αν έχετε μόνο μία ενεργή οθόνη, αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη ρύθμιση αυτή αν έχετε προβλήματα με τις λειτουργίες «πολλών  οθονών» που περιγράφονται παρακάτω.

•	Λειτουργία κλώνου/επέκτασης nView: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση όταν η διαμόρφωση οθόνης nView σας είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία κλώνου nView ή στη λειτουργία επέκτασης nView. Αν στο σύστημά σας χρησιμοποιούνται πολλές κάρτες γραφικών βασισμένες στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA με ενεργές οθόνες, η ρύθμιση αυτή αντικαθίσταται από μία από τις λειτουργίες «πολλών οθονώνν» που περιγράφονται παρακάτω.

•	Λειτουργία συμβατότητας πολλών οθονών: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν έχετε δύο ή περισσότερες ενεργές συσκευές προβολής όταν εκτελείτε λειτουργία διπλής οθόνης nView ή χρησιμοποιείτε διαφορετικές τάξεις καρτών βασισμένες σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.

Σημείωση: Όταν ισχύει η λειτουργία αυτή, το OpenGL φωτοαποδίδει σε λειτουργία «συμβατότητας» για όλες τις οθόνες. Στη λειτουργία αυτή, όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τάξεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών, στις εφαρμογές OpenGL διατίθεται η λιγότερο συνηθισμένη ομάδα χαρακτηριστικών όλων των ενεργών μονάδων επεξεργασίας γραφικών. Η φωτοαπόδοση OpenGL είναι ελαφρώς πιο αργή από ό,τι σε λειτουργία μονής οθόνης.

•	Λειτουργία απόδοσης πολλών οθονών: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη αν έχετε δύο ή περισσότερες ενεργές συσκευές προβολής όταν εκτελείτε λειτουργία διπλής οθόνης nView ή χρησιμοποιείτε διαφορετικές τάξεις καρτών βασισμένες σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA.

Σημείωση: Όταν ισχύει η λειτουργία αυτή, το OpenGL φωτοαποδίδει σε λειτουργία «απόδοσης» για όλες τις οθόνες. Όπως και στη «λειτουργία συμβατότητας», όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές τάξεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών, στις εφαρμογές OpenGL διατίθεται η λιγότερο συνηθισμένη ομάδα χαρακτηριστικών όλων των ενεργών μονάδων επεξεργασίας γραφικών. Ωστόσο, η φωτοαπόδοση είναι «γρηγορότερη» από ό,τι σε λειτουργία συμβατότητας, αν και η εναλλαγή ή η επέκταση συσκευών προβολής μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μικρά μεταβατικά τεχνουργήματα φωτοαπόδοσης.


Ενεργοποιεί τη συμμορφωμένη συμπεριφορά επιβολής υφής OpenGL.

Η επιβολή υφής αναφέρεται στον τρόπο χειρισμού των συντεταγμένων υφής όταν βρίσκονται εκτός του σώματος υφής. Αυτές μπορεί να επιβληθούν στα άκρα ή εντός της εικόνας.


Συνδέει στη δευτερεύουσα οθόνη το βαθμό περιστροφής που καθορίσατε για την υπέρθεση βίντεο στην πρωτεύουσα οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός περιστροφής που επιλέξατε στον πίνακα NVRotate αντανακλάται τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη δευτερεύουσα συσκευή προβολής.


Ο έλεγχος ζουμ σάς επιτρέπει να κάνετε ζουμ στο αποδιδόμενο βίντεο.

Κάντε κλικ στη λίστα για να επιλέξετε το ζουμ της οθόνης.

•	Η επιλογή Κατοπτρισμός βίντεο ρυθμίζει την επιλογή ζουμ στη δευτερεύουσα οθόνη στην οποία θα αποδοθεί ο κατοπτρισμός βίντεο.

•	Η επιλογή Και τα δύο εφαρμόζει την επιλογή ζουμ τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη δευτερεύουσα οθόνη στην οποία αποδίδεται το βίντεο.


Ενεργοποιεί το προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου ένδειξης θερμότητας.

Όταν η τιμή της θερμοκρασίας πυρήνα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA αντιστοιχεί με την τιμή κατώφλιας επιβράδυνσης πυρήνα, το παράθυρο διαλόγου ένδειξης θερμότητας εμφανίζεται αυτόματα και περιγράφει την κατάσταση και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για να προληφθεί η πιθανή πρόκληση βλάβης σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας γραφικών του συστήματός σας.


Αυτή είναι η τρέχουσα θερμοκρασία της επιλεγμένης μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA του συστήματός σας.


Αυτή είναι η τρέχουσα θερμοκρασία της περιοχής που περιβάλλει την επιλεγμένη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA του συστήματός σας. Αυτή η θερμοκρασία διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με άλλες πηγές θερμότητας που βρίσκονται κοντά στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών.


Κάντε κλικ στη μονάδα θερμοκρασίας (Φαρενάιτ ή Κελσίου) με την οποία θα εμφανίζονται οι τιμές θερμοκρασίας στον πίνακα αυτόν


Αυτή είναι η τιμή στην οποία η μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA θα επιβραδύνει τη λειτουργία της για να προληφθεί η υπερθέρμανση.

Όταν αυτή η τιμή αντιστοιχεί με την τιμή θερμοκρασίας πυρήνα μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA και η επιλογή Ενεργοποίηση προειδοποίησης ένδειξης θερμότητας... είναι ενεργοποιημένη στον πίνακα αυτό, εμφανίζεται αυτόματα ένα παραθύρου διαλόγου που σάς προειδοποιεί για τη συνθήκη και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για να προληφθεί η πιθανή υπερθέρμανση και η πρόκληση βλάβης σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας γραφικών του συστήματός σας.


Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA στη γραμμή εφαρμογών συστήματος.


Αυτές οι πληροφορίες περιγράφουν τις δυνατότητες του συστήματός σας που σχετίζονται με AGP.


Η ενότητα αυτή παρέχει την αναγνώριση κατασκευαστή και τις δυνατότητες AGP του chipset της κεντρικής κάρτας του υπολογιστή σας.


Αυτή η ενότητα περιγράφει τις δυνατότητες AGP της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Αυτή η ενότητα συνοψίζει τις δυνατότητες AGP που είναι πράγματι διαθέσιμες για χρήση στο σύστημά σας. Τα αντικείμενα που παρατίθενται είναι χαρακτηριστικά AGP που είναι κοινά τόσο στο chipset της κεντρικής μονάδας όσο και στη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας.


Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει να ρυθμίζετε εσείς το μέγιστο ρυθμό AGP με τον οποίο λειτουργεί η κάρτα γραφικών σας.

Σημείωση: Η αλλαγή της ρύθμισης αυτής μπορεί να προκαλέσει την αστάθεια του συστήματός σας αν η αλλαγή αφορά ταχύτερη ρύθμιση από ό,τι είχε καθοριστεί ως ασφαλής για τη συγκεκριμένη διαμόρφωση του συστήματός σας.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη εγγραφή (FW) AGP.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη διευθυνσιοδότηση πλευρικής μπάντας συχνοτήτων (SBA) AGP.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε την προσωρινή αποθήκευση ενδιάμεσης μνήμης εντολής 2D.


Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ελέγχετε το μέγιστο αριθμό εκκρεμούντων αιτήσεων διαύλου AGP που επιτρέπονται κατά τη δημιουργία ουράς.


Κάντε την επιλογή αυτή για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιλέξει την καλύτερη ρύθμιση για το μέγιστο αριθμό εκκρεμούντων αιτήσεων διαύλου AGP.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να καθορίσετε το μέγιστο αριθμό εκκρεμούντων αιτήσεων διαύλου AGP.


Κάντε κλικ για να ελέγξετε τη διαμόρφωση AGP που καθορίζεται στον πίνακα αυτό. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να καθορίσει αν οι επιλεγμένες ρυθμίσεις προκαλούν τυχόν προβλήματα σταθερότητας ή απόδοσης.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το βαθμό εξομάλυνσης ορίων που θα χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές Direct3D και OpenGL. Η Εξομάλυνση ορίων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου των «σκαλοπατιών» που παρατηρείται μερικές φορές κατά μήκος των πλευρών αντικειμένων 3D. Η επιλογή σας μπορεί να κυμανθεί από την πλήρη απενεργοποίηση της εξομάλυνσης ορίων έως το μέγιστο δυνατό ποσό εξομάλυνσης ορίων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

•	Η επιλογή Απενεργοποίηση απενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων σε εφαρμογές 3D. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση στις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή 2x ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 2x. Η λειτουργία αυτή παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και υψηλή απόδοση σε εφαρμογές 3D.

•	Η επιλογή 2xQ ενεργοποιεί μια πατενταρισμένη τεχνική εξομάλυνσης ορίων που διατίθεται στην οικογένεια μονάδας επεξεργασίας γραφικών GeForce. Η εξομάλυνση ορίων 2xQ (Quincunx) προσφέρει την ποιότητα της πιο αργής λειτουργίας εξομάλυνσης ορίων 4x με σχεδόν την απόδοση της ταχύτερης λειτουργίας 2x.

•	Η επιλογή 4x ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 4x. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης σε εφαρμογές 3D.

•	Η επιλογή 4xG ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 4x, 9-tap (Gaussian). Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης, μέχρι κάποιο βαθμό, σε εφαρμογές 3D.

•	Η επιλογή 4xS ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 4xS. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας από τη λειτουργία 4x, αλλά σε βάρος της απόδοσης σε εφαρμογές 3D. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει μόνο εφαρμογές Direct3D.

•	Η επιλογή 6xS ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 6xS. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας από ό,τι η λειτουργία 4xS. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει μόνο εφαρμογές Direct3D.

•	Η επιλογή 8x ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 8x. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας από ό,τι η λειτουργία 6xS για εφαρμογές Direct3D και λειτουργία 4x για εφαρμογές OpenGL.

•	Η επιλογή 16x ενεργοποιεί την εξομάλυνση ορίων χρησιμοποιώντας λειτουργία 16x. Η λειτουργία αυτή προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εικόνας από ό,τι η λειτουργία 8x.

Σημείωση: Μερικές επιλογές μπορεί να μη διατίθενται λόγω των περιορισμών υλικού σας. Για λεπτομέρειες, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον oδηγό χρήστη NVIDIA σας.


Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το βαθμό ανισοτροπικού φιλτραρίσματος για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας. Η ενεργοποίηση της επιλογής αυτής βελτιώνει την ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης.

•	Ανενεργό. Απενεργοποιεί το ανισοτροπικό φιλτράρισμα.

•	1x. Έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση.

•	2x. Έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης.

•	4x. Έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε βάρος της απόδοσης.

•	8x. Έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Σημείωση: Μερικές επιλογές μπορεί να μη διατίθενται λόγω των περιορισμών υλικού σας. Για λεπτομέρειες, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το έντυπο υλικό χρήστη NVIDIA σας.


Επιτρέπει στην εφαρμογή Direct3D να επιλέξει η ίδια το ρυθμό ανανέωσής της. Το παρακάτω πλαίσιο λίστας είναι απενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Επιτρέπει στη μονάδα οδήγησης να παρακάμψει το ρυθμό ανανέωσης για εφαρμογές Direct3D. Το παρακάτω πλαίσιο λίστας είναι ενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Αυτό το πλαίσιο λίστας σάς επιτρέπει να παρακάμπτετε ξεχωριστά τους ρυθμούς ανανέωσης για κάθε ανάλυση.

Προεπιλογή σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ο ρυθμός ανανέωσης της εφαρμογής. Οποιαδήποτε άλλη τιμή σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί ο ρυθμός ανανέωσης στην τιμή για τις εφαρμογές Direct3D πλήρους οθόνης.

Για να παρακάμψετε ένα ρυθμό ανανέωσης

1.	Από τη στήλη 'Ρυθμός ανανέωσης', κάντε κλικ στη λέξη Προεπιλογή στη γραμμή που περιέχει την ανάλυση για την οποία θέλετε να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης. Εμφανίζεται μια λίστα τιμών.

2.	Επιλέξτε ένα ρυθμό ανανέωσης και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.


Κάνει την ποιότητα εικόνας ευκρινέστερη ενισχύοντας το περιεχόμενο υψηλής συχνότητας.


Ρυθμίζει την κατανάλωση ισχύος από την μπαταρία σε σχέση με την απόδοση.


Ρυθμίζει την κατανάλωση ισχύος από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος σε σχέση με την απόδοση.


Αυτή είναι η πηγή ισχύος που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.


Αυτός είναι ο τρέχων βαθμός ισχύος σε σχέση με την απόδοση.


Αυτός είναι ο τρέχων βαθμός φόρτισης μπαταρίας.


Χρησιμοποιήστε αυτό το ρυθμιστικό μεγέθους οθόνης τηλεόρασης μετακινώντας το στο βαθμό που ρυθμίζει το μέγεθος οθόνης της τηλεόρασής σας. Για παράδειγμα, αν βλέπετε ένα μαύρο περιθώριο στην οθόνη της τηλεόρασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να μεγαλώσετε την οθόνη τηλεόρασης και να αφαιρέσετε το περιθώριο.

Σημείωση: Η ρύθμιση άκρως δεξιά (μετακίνηση του ρυθμιστικού τελείως προς τα δεξιά) είναι βέλτιστη για προβολή DVD.


Η ψηφιακή ζωντάνια σάς επιτρέπει να ελέγξετε το διαχωρισμό χρώματος και την ένταση εικόνων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα φωτεινότερες και ευκρινέστερες εικόνες αναπαραγωγής βίντεο.


Μερικές ταινίες (εικόνες βίντεο) μπορεί να εμφανίζονται σκούρες κατά την αναπαραγωγή. Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή γάμα για να κάνετε την εικόνα φωτεινότερη.


Ο πίνακας αυτός παρέχει χαρακτηριστικά για τη δημιουργία και χρήση προσαρμοσμένων αναλύσεων οθόνης.


Κάντε κλικ για να προσθέσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία που έχει εισαχθεί στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας στη λίστα προσαρμοσμένων λειτουργιών.


Κάντε κλικ για να τροποποιήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση στη λίστα προσαρμοσμένων λειτουργιών.


Κάντε κλικ για να δοκιμάσετε την προσαρμοσμένη λειτουργία στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας. Ο έλεγχος αυτός θα επιχειρήσει να ορίσει τη λειτουργία της επιλεγμένης οθόνης και να επιβεβαιώσει ότι έχει οριστεί σωστά.


Κάντε κλικ για να αφαιρέσετε την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση στη λίστα προσαρμοσμένων λειτουργιών.

Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιτραπεί ο ορισμός λειτουργιών μικρότερων από τις τυπικές λειτουργίες επιφανειών εργασίας Windows στην επιλεγμένη οθόνη. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η ορατή περιοχή οθόνης σας να φαίνεται σε μεγέθυνση ή να μετατοπίζεται παράλληλα στην επιφάνεια εργασίας, ανάλογα με τις δυνατότητες της οθόνης.


Ρυθμίζει την οριζόντια διάσταση (ή τον αριθμό πίξελ του πλάτους) της λειτουργίας οθόνης που προσαρμόζεται.


Ρυθμίζει την κάθετη διάσταση (ή τον αριθμό πίξελ του ύψους) της λειτουργίας οθόνης που προσαρμόζεται.


Ρυθμίζει τον κάθετο ρυθμό ανανέωσης της λειτουργίας οθόνης που προσαρμόζεται.


Ρυθμίζει τον αριθμό χρωμάτων που εμφανίζονται (επίσης καλείται bpp ή bits ανά πίξελ) στη λειτουργία οθόνης που προσαρμόζεται.


Επιλέξτε μία από τις τυπικές λειτουργίες οθόνης των Windows για να τη χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης στην περιοχή επεξεργασίας λειτουργίας.


Παραθέτει τις προσαρμοσμένες λειτουργίες οθόνης που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή.


Παραθέτει τις τρέχουσες διαθέσιμες λειτουργίες οθόνης που μπορούν να οριστούν στις συγκεκριμένες συσκευές προβολής που σχετίζονται με την επιλεγμένη οθόνη. Η λίστα αυτή θα περιέχει μόνο τις λειτουργίες που μπορούν να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο σε αυτήν την οθόνη και ενδεχομένως να είναι μικρότερες σε διάσταση από τις λειτουργίες που μπορούν να οριστούν στον πίνακα 'Ρυθμίσεις ιδιοτήτων οθόνης στα Windows'.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την προβολή περιεχομένου βίντεο στην τηλεόραση.


Ρυθμίζει το χρονισμό οθόνης διατηρώντας τον τρέχοντα λόγο διαστάσεων.


Εμφανίζει μια γραφική αναπαράσταση της διαμόρφωσης οθόνης ClearView σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο οθόνης και μετακινήστε το για να αναδιατάξετε τη σειρά οθόνης.


Αυτή η επιλογή επιλέγει τη διαμόρφωση οθόνης. Οι επιτρεπόμενες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

•	1 x 2

•	1 x 3

•	1 x 4

•	2 x 2

•	2 x 1

•	3 x 1

•	4 x 1


Επιλέξτε την οθόνη που θα χρησιμοποιήσετε ως προτιμώμενη. Η προτιμώμενη οθόνη μπορεί να ανανεωθεί όπως απαιτείται χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό «Προτιμώμενη ανανέωση οθόνης».


Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε την προτιμώμενη οθόνη. Η οθόνη στην οποία έχει τοποθετηθεί το ποντίκι θεωρείται η προτιμώμενη οθόνη για λόγους ανανέωσης.


Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό αυτό για να καθορίσετε πόσες φορές ανανεώνεται μια προτιμώμενη οθόνη σε σύγκριση με τις μη προτιμώμενες οθόνες.

•	Η επιλογή 1x καθορίζει ότι η προτιμώμενη οθόνη ανανεώνεται μόνο μία φορά ανά κύκλο.

•	Η επιλογή 2x καθορίζει ότι η προτιμώμενη οθόνη ανανεώνεται δύο φορές, ενώ οι μη προτιμώμενες οθόνες ανανεώνονται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

•	Η επιλογή 3x καθορίζει ότι η προτιμώμενη οθόνη ανανεώνεται 3 φορές ανά κύκλο.


Σάς βοηθάει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού:

•	Τυπικές (2D), οι οποίες επηρεάζουν μόνο τις εφαρμογές 2D

•	Απόδοσης (3D), οι οποίες επηρεάζουν μόνο τις εφαρμογές 3D


Η επιλογή ρυθμίσεων ρολογιού απόδοσης καθορίζει πόσο γρήγορα εκτελούνται οι εφαρμογές 3D σας.


Η επιλογή τυπικών ρυθμίσεων ρολογιού καθορίζει πόσο γρήγορα εκτελούνται οι εφαρμογές 2D σας.


Καθορίζει τη μέγιστη ρύθμιση ρολογιού που είναι ασφαλής για το σύστημά σας αυτήν τη στιγμή. Η μέγιστη ρύθμιση ρολογιού που καθορίζεται εδώ μπορεί να διαφέρει σε διαδοχικές εκτελέσεις και εξαρτάται από το πόσο καλά το σύστημα χειρίζεται τους ελέγχους φόρτου αυτόματης ανίχνευσης.


Επιτρέπει τη δημιουργία υπέρθεσης σε λειτουργίες επέκτασης. (Μερικά συστήματα δεν μπορούν να χειριστούν τη δημιουργία υπερθέσεων όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επέκτασης. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ξεπεράσετε τον περιορισμό αυτό).


Αν πιέσετε αυτό το εικονίδιο πινέζας, το πτυσσόμενο μενού θα παραμένει ανοικτό όσο η πινέζα είναι πιεσμένη προς τα μέσα. Αν αφεθεί η πινέζα, το πτυσσόμενο μενού κλείνει αυτόματα και θα ανοίξει όταν το παράθυρο πίνακα ελέγχου χάσει την εστίαση.


Επιτρέπει να επιλέγετε εσείς την ανάλυση παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης για μια συγκεκριμένη συσκευή προβολής. Αν επιλέξετε μια ανάλυση παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης, το πρόγραμμα οδήγησης θα εισέρχεται στη λειτουργία παράλληλης μετατόπισης-σάρωσης με τη συγκεκριμένη ανάλυση όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή παραμένει κάθε φορά που γίνεται επανεκκίνηση του συστήματος.


Κάντε αυτήν την επιλογή αν η οθόνη σας (συσκευή προβολής) υποστηρίζει εγγενή περιστροφή.

Σημείωση:  Αν η συσκευή προβολής σας δεν υποστηρίζει εγγενή περιστροφή και επιλέξετε αυτό το πλαίσιο, θα απενεργοποιηθεί το χαρακτηριστικό περιστροφής.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να παρακάμψετε τις επιλεγμένες από την εφαρμογή ανισοτροπικές ρυθμίσεις με τις επιλεγμένες από το χρήστη ανισοτροπικές ρυθμίσεις για εφαρμογές 3D.


Κάντε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη διπλή σάρωση.

•	Η διπλή σάρωση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα εικόνας σε χαμηλότερες αναλύσεις, γεγονός που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια υπολογιστών σε πλήρη οθόνη.

•	Η διπλή σάρωση απαιτεί διπλάσιο εύρος ζώνης οθόνης. Για υψηλότερες αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης, το πρόγραμμα οδήγησης θα επανέλθει αυτόματα σε τυπική λειτουργία όταν η λειτουργία διπλής σάρωσης υπερβεί τους περιορισμούς οθόνης.


Σάς επιτρέπει να προσθέτετε περισσότερες από μία προσαρμοσμένες λειτουργίες με όλα τα υποστηριζόμενα βάθη χρώματος.


Σάς επιτρέπει να προσθέτετε περισσότερες από μία προσαρμοσμένες λειτουργίες με όλους τους υποστηριζόμενους ρυθμούς ανανέωσης.


Εμφανίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης για την οθόνη (συσκευή προβολής). Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε μια διαφορετική ανάλυση οθόνης.


Εμφανίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις χρώματος για την τρέχουσα επιλεγμένη ανάλυση οθόνης (συσκευή προβολής). Κάντε κλικ στο χειριστήριο για να επιλέξετε μια διαφορετική ρύθμιση χρώματος.


Παραθέτει ειδικά συμβάντα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA που έχουν συμβεί και καταχωρηθεί από το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε αυτά τα συμβάντα με το πρόγραμμα προβολής καταχώρισης συμβάντων.


Καθορίζει μορφές πίξελ για χρήση για υπερθέσεις σε OpenGL.

•	Υπερθέσεις με έγχρωμους δείκτες (8bpp): Χρήση έγχρωμων υπερθέσεων 8 bit.

•	Υπερθέσεις RGB (μορφή RGB555): Χρήση υπερθέσεων 16 bit (RGB555).

•	Μορφή με έγχρωμους δείκτες (8bpp) και RGB555: Επιτρέπει στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσει έγχρωμες υπερθέσεις 8 bit ή υπερθέσεις 16 bit (RGB555).

Σημείωση: Οι υπερθέσεις χρησιμοποιούν πρόσθετη ενσωματωμένη μνήμη γραφικών και ίσως να μη διατίθενται σε όλες τις αναλύσεις. Ίσως να θελήσετε να μειώσετε την ανάλυση ή το βάθος χρώματος αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πρόσβαση λειτουργικότητας υπέρθεσης.


Ενεργοποιεί τη διόρθωση γάμα για εξομαλυσμένες γραμμές.

Οι εξομαλυσμένες γραμμές διορθωμένες με γάμα λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στις ικανότητες προβολής χρώματος των συσκευών εξόδου όταν αποδίδουν ομαλές γραμμές.


Υποδεικνύει ότι η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται ως διακομιστής που παράγει το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.


Υποδεικνύει ότι το ηγούμενο άκρο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του συγχρονισμού.


Υποδεικνύει ότι το πίπτον άκρο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του συγχρονισμού.


Καθορίστε το χρόνο (σε microsecond) για αναμονή πριν παράγει παλμό συγχρονισμού η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου.


Σε λειτουργία διακομιστή, αυτός είναι ο ρυθμός (σε Hz) με τον οποίο η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου παράγει τους παλμούς συγχρονισμού εξόδου.


Τα γραφικά λειτουργίας συγχρονισμού και σύνδεσης εμφανίζουν την τρέχουσα κατάσταση κάρτας κλειδώματος πλαισίου.

•	Έτοιμος συγχρονισμός καθορίζει το σήμα συγχρονισμού από τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA το οποίο είναι η έξοδος.

•	Έτοιμη αντιμετάθεση καθορίζει το σήμα μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA που χρησιμοποιείται για να συγχρονίζει όλες τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών στην αλυσιδωτή σύνδεση.

•	Bit συγχρονισμού χρονισμού αναφέρεται στην παρουσία ενός συγχρονισμού χρονισμού μέσω των θυρών κλειδώματος πλαισίων.

•	Συγχρονισμός στέρεο καθορίζει το συγχρονισμό από την κάρτα VGA. Αν δεν διατίθεται κλείδωμα πλαισίου ή ιδιωτικός συγχρονισμός, θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο συγχρονισμός.

•	Είσοδος καθορίζει τη σύνδεση εισόδου για συγχρονισμό κλειδώματος πλαισίου.

•	Έξοδος καθορίζει τη σύνδεση εξόδου για συγχρονισμό κλειδώματος πλαισίου.

•	Ιδιωτικός συγχρονισμός καθορίζει το σήμα συγχρονισμού που λήφθηκε από τη σύνδεση BNC.


Κάντε κλικ για να θέσετε ερώτημα στις επιλογές συγχρονισμού και να επιβεβαιώσετε τις συνδέσεις. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η τρέχουσα κατάσταση.


Κάντε κλικ για να εκτελέσετε μια σειρά εσωτερικών δοκιμών που βαθμονομούν την κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου για τις βέλτιστες ρυθμίσεις συγχρονισμού πλαισίου. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η τρέχουσα κατάσταση.


Κάντε κλικ για να αναγνωρίσετε τις σχετιζόμενες οθόνες (συσκευές προβολής).


Κάντε κλικ στο βέλος πλαισίου λίστας και επιλέξτε Πρωτεύουσα ή Δευτερεύουσα οθόνη, ανάλογα με την οθόνη στην οποία επιθυμείτε να δείτε το βίντεο υπέρθεσης.


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε το ζεύγος οθονών στις οποίες θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

Το πρώτο εικονίδιο αντιπροσωπεύει την πρωτεύουσα οθόνη σας και το δεύτερο τη δευτερεύουσα οθόνη σας.

Η λίστα εμφανίζει όλα τα ζευγάρια οθονών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τον τρόπο που θα πρέπει να εμφανίζεται η επιφάνεια εργασίας σας.

•	Μονή οθόνη σημαίνει εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας μόνο στην πρωτεύουσα οθόνη.

•	Διπλή οθόνη σημαίνει εμφάνιση δύο διαφορετικών επιφανειών εργασίας, μία σε κάθε οθόνη.

•	Κλώνος σημαίνει διπλότυπο της ίδιας επιφάνειας εργασίας σε δύο οθόνες.

•	Οριζόντια επέκταση σημαίνει εμφάνιση μίας επιφάνειας εργασίας εκτεταμένη οριζόντια σε δύο οθόνες.

•	Κάθετη επέκταση σημαίνει εμφάνιση μίας επιφάνειας εργασίας εκτεταμένη κάθετα σε δύο οθόνες.


Ενεργοποιεί την επικάλυψη επιφάνειας εργασίας στις οθόνες σε λειτουργία nView οριζόντιας επέκτασης ή κάθετης επέκτασης. Αυτό σάς επιτρέπει να επαναλαμβάνετε ένα μέρος της εικόνας οθόνης κατά μήκος των άκρων γειτονικών οθονών όταν χρησιμοποιούνται πολλές οθόνες για το σχηματισμό μίας μοναδικής επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία επέκτασης.


Καθορίζει τον αριθμό οριζόντιων πίξελ που επικαλύπτονται όταν χρησιμοποιείτε επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία οριζόντιας επέκτασης.


Καθορίζει τον αριθμό κάθετων πίξελ που επικαλύπτονται όταν χρησιμοποιείται επικάλυψη επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία κάθετης επέκτασης.


Ενεργοποιεί την προβαλλόμενη ανάμιξη κατά μήκος οθονών «με βάση προβολέα». Αυτό σάς επιτρέπει να αντισταθμίσετε τεχνουργήματα φωτεινότητας όταν η έξοδος από πολλές συσκευές προβολής με βάση προβολέα επικαλύπτεται για να σχηματιστεί μία μοναδική, αδιάκοπη εικόνα οθόνης.


Για να επιλέξετε τα άκρα οθόνης που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προβαλλόμενη ανάμιξη, κάντε κλικ στα κουμπιά με τα βέλη κατά μήκος των άκρων της εικόνας οθόνης.


Καθορίζει τον αριθμό πίξελ από τα οριζόντια άκρα οθόνης που θα χρησιμοποιηθούν στην προβαλλόμενη ανάμιξη.


Καθορίζει τη βαθμιαία μείωση της κλίσης που χρησιμοποιείται για να εισαχθεί η τιμή οριζόντιας έντασης φωτεινότητας κατά μήκος των αναμεμιγμένων οριζόντιων άκρων οθόνης.

Εύρος: 0 έως 255 πίξελ. Η χρήση μεγάλης βαθμιαίας μείωσης κλίσης βοηθάει στη μείωση των ορατών γραμμών κατά μήκος των άκρων οθόνης και απλοποιείται η ευθυγράμμιση οθόνης, αλλά μπορεί να υποβαθμιστεί μερικώς η ποιότητα εικόνας.


Καθορίζει την προοριζόμενη τιμή έντασης φωτεινότητας για αναμεμιγμένα οριζόντια άκρα οθόνης.

 Εύρος: 0 έως 255 πίξελ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που καθορίζετε, τόσο φωτεινότερη εμφανίζεται η εικόνα στα αναμεμιγμένα άκρα.


Καθορίζει τον αριθμό πίξελ από τα κάθετα άκρα οθόνης που θα χρησιμοποιηθούν στην προβαλλόμενη ανάμιξη.


Καθορίζει τη βαθμιαία μείωση της κλίσης που χρησιμοποιείται για να εισαχθεί η τιμή κάθετης έντασης φωτεινότητας κατά μήκος των αναμιγμένων κάθετων άκρων οθόνης.

Εύρος: 0 έως 255 πίξελ. Η χρήση μεγάλης βαθμιαίας μείωσης κλίσης βοηθάει στη μείωση των ορατών γραμμών κατά μήκος των άκρων οθόνης και απλοποιείται η ευθυγράμμιση οθόνης, αλλά μπορεί να υποβαθμιστεί μερικώς η ποιότητα εικόνας.


Καθορίζει την προοριζόμενη τιμή έντασης φωτεινότητας για αναμεμιγμένα κάθετα άκρα οθόνης.

Εύρος: 0 έως 255 πίξελ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός που καθορίζετε, τόσο φωτεινότερη εμφανίζεται η εικόνα στα αναμεμιγμένα άκρα.


Εξάγει ρυθμίσεις επικάλυψης επιφάνειας εργασίας και προβαλλόμενης ανάμιξης από το παράθυρο διαλόγου σε ένα αρχείο.


Εισάγει ρυθμίσεις επικάλυψης επιφάνειας εργασίας και προβαλλόμενης ανάμιξης από ένα αρχείο και συμπληρώνει το παράθυρο διαλόγου με τις ρυθμίσεις αυτές.


Επιβάλλει υποστήριξη απόδοσης μίξης βίντεο (VMR). Κάντε αυτήν την επιλογή αν δεν βλέπετε το βίντεο πλήρους οθόνης στην επιλεγμένη συσκευή προβολής πλήρους οθόνης.


Καθορίζει κλίμακα επιφάνειας εργασίας υψηλής ανάλυσης, η οποία βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της επιφάνειας εργασίας.


Σε λειτουργία διακομιστή, αυτός είναι ο ρυθμός (σε Hz) με τον οποίο οι εξωτερικοί παλμοί γεννήτριας συγχρονισμού λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης BNC.


Σε λειτουργία διακομιστή, αυτή είναι η λειτουργία βίντεο που σχετίζεται με την εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού.


Σε λειτουργία διακομιστή, αυτός είναι ο αριθμός εξωτερικών παλμών γεννήτριας συγχρονισμού που λαμβάνονται πριν από την προώθηση παλμού συγχρονισμού σε συσκευές-πελάτες.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις βελτίωσης απόδοσης και ποιότητας για τις εφαρμογές Direct3D και OpenGL.

•	Η επιλογή Υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη απόδοση στις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή Απόδοση σάς δίνει την καλύτερη απόδοση για τις εφαρμογές σας με καλή ποιότητα εικόνας.

•	Η επιλογή Ποιότητα είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα εικόνας για τις εφαρμογές σας.


Βελτιστοποιεί τα γραφικά στην τηλεόραση για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.


Κεντράρει τα γραφικά στην τηλεόραση.


Βελτιστοποιεί την τηλεόραση για αναπαραγωγή DVD.


Βελτιστοποιεί την τηλεόραση για γραφικά επιφάνειας εργασίας.


Βελτιστοποιεί την τηλεόραση με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.


Επιτρέπει στην εφαρμογή να επιλέξει το ρυθμό ανανέωσής της. Το παρακάτω πλαίσιο λίστας είναι απενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Επιτρέπει στη μονάδα οδήγησης να παρακάμψει το ρυθμό ανανέωσης για εφαρμογές. Το παρακάτω πλαίσιο λίστας είναι ενεργοποιημένο όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.


Αυτό το πλαίσιο λίστας σάς επιτρέπει να παρακάμπτετε ξεχωριστά τους ρυθμούς ανανέωσης για κάθε ανάλυση.

Προεπιλογή σημαίνει ότι χρησιμοποιείται ο ρυθμός ανανέωσης της εφαρμογής. Οποιαδήποτε άλλη τιμή σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί ο ρυθμός ανανέωσης στην τιμή για τις εφαρμογές.

Για να παρακάμψετε ένα ρυθμό ανανέωσης:

1.	Από τη στήλη 'Ρυθμός ανανέωσης', κάντε κλικ στη λέξη Προεπιλογή στη γραμμή που περιέχει την ανάλυση για την οποία θέλετε να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης. Εμφανίζεται μια λίστα τιμών.

2.	Επιλέξτε ένα ρυθμό ανανέωσης και κάντε κλικ στο Εφαρμογή.

Όταν ο ρυθμός ανανέωσης παρακάμπτεται, τα Windows αναφέρουν το ρυθμό ανανέωσης όπως καθορίζεται από την εφαρμογή, αλλά η οθόνη (συσκευή προβολής) θα χρησιμοποιήσει το ρυθμό ανανέωσης που έχει παρακαμφθεί.


Κάντε κλικ για να θέσετε ερώτημα στις επιλογές συγχρονισμού και να επιβεβαιώσετε τις συνδέσεις. Εμφανίζονται τα αποτελέσματα και η τρέχουσα κατάσταση.


Ενεργοποιεί το σύστημα αυτό ως πελάτης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου χρησιμοποιείται ως πελάτης που συγχρονίζει το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.


Προσδιορίζει αν θα περιλαμβάνει λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από την οθόνη σας.

Προσοχή: Η επιλογή μιας ακατάλληλης λειτουργίας για την οθόνη σας, ίσως προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οθόνη και θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο υλικό σας.


Κάντε κλικ για να εμφανίσετε όλες τις διαθέσιμες προσαρμοσμένες λειτουργίες για την τρέχουσα επιλεγμένη ανάλυση οθόνης.


Εμφανίζει τους διαθέσιμους ρυθμούς ανανέωσης για την τρέχουσα επιλεγμένη ανάλυση οθόνης (συσκευή προβολής). Κάντε κλικ στην επιλογή για να επιλέξετε διαφορετικό ρυθμό ανανέωσης.


Εμφανίζει την πρόσφατη ανάλυση, χρώματα και ρυθμό ανανέωσης της οθόνης στην τελευταία αλλαγή που επιχειρήθηκε.


Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε αυτόματα το προσαρμοσμένο πλάτος ανάλυσης. Η τιμή πλάτους πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 8.


Κάντε κλικ για να επιλέξετε τη λειτουργία χρονισμού προβολής της οθόνης σας:

•	Η επιλογή Αυτόματη ανίχνευση είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και επιτρέπει στα Windows να λάβουν τις σωστές πληροφορίες χρονισμού απευθείας από την οθόνη. Σημείωση: Μερικές παλαιότερες οθόνες μπορεί να μην υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό αυτό.

•	Η επιλογή Γενικός τύπος χρονισμού (GTF) είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες οθόνες και συσκευές προβολής.

•	Η επιλογή Διακριτοί χρονισμοί οθόνης (DMT) είναι ένα παλαιότερο πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη σε ορισμένες οθόνες. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν η οθόνη ή η συσκευή προβολής σας απαιτεί DMT.

•	Η επιλογή Πρότυπο συντονισμένων χρονισμών βίντεο (CVT) έγινε το πρότυπο VESA το 2003. Το CVT υποστηρίζει τις υψηλότερες αναλύσεις καλύτερα από άλλα πρότυπα χρονισμού.

•	Η επιλογή Χρονισμός σταθερού λόγου διαστάσεων εξαναγκάζει την προβαλλόμενη εικόνα να διατηρεί το λόγο διαστάσεων λειτουργίας αντί για το λόγο διαστάσεων οθόνης.

Σημείωση: Η μονάδα οδήγησης μπορεί να τοποθετήσει μαύρα περιθώρια γύρω από την προβαλλόμενη εικόνα, όπως απαιτείται.


Κάντε κλικ στη λίστα αυτή για να καθορίσετε πού θα εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος.

•	Η επιλογή Όλα εφαρμόζει τις ρυθμίσεις στην επιφάνεια εργασίας Windows σας και στην αναπαραγωγή βίντεο.

•	Η επιλογή Επιφάνεια εργασίας εφαρμόζει αυτές τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος στην επιφάνεια εργασίας Windows σας.

•	Η επιλογή Υπέρθεση/VMR εφαρμόζει αυτές τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος στην αναπαραγωγή βίντεο χρησιμοποιώντας υπέρθεση.

•	Η επιλογή Βίντεο πλήρους οθόνης εφαρμόζει αυτές τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος στην αναπαραγωγή βίντεο πλήρους οθόνης.


Κάντε κλικ στη λίστα για να επιλέξετε το κανάλι χρώματος που επηρεάζεται από τα ρυθμιστικά ή το χειριστήριο καμπύλης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε κανάλι ξεχωριστά ή και το σύνθετο κανάλι ταυτόχρονα.


Εμφανίζει γραφική αναπαράσταση της καμπύλης διόρθωσης χρώματος.

Οι τιμές εισόδου αναπαρίστανται κατά μήκος του άξονα χ και εμφανίζονται αριθμητικά στο πλαίσιο επεξεργασίας Είσοδος. Οι ρυθμισμένες τιμές εξόδου αναπαρίσταται κατά μήκος του άξονα ψ και εμφανίζονται αριθμητικά στο πλαίσιο επεξεργασίας Έξοδος.

Αν η επιλογή Προφίλ χρώματος είναι ρυθμισμένη σε Τυπική λειτουργία, η καμπύλη αυτή αλλάζει δυναμικά καθώς ρυθμίζετε τις τιμές Αντίθεση, Φωτεινότητα ή Γάμα με τα ρυθμιστικά.

Αν η επιλογή Προφίλ χρώματος είναι ρυθμισμένη σε Προηγμένη λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιστικά Φωτεινότητα/Αντίθεση/Γάμα αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε την καμπύλη αυτή σε πραγματικό χρόνο με κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:

•	Κάντε κλικ στην καμπύλη για να δημιουργήσετε ένα σημείο ελέγχου σε αυτήν. Επαναλάβετε για πρόσθετα σημεία που πρέπει να προσθέσετε.

•	Κάντε κλικ στην καμπύλη και σύρετε το ποντίκι για να τροποποιήσετε την καμπύλη, γεγονός που επίσης τροποποιεί δυναμικά τις τιμές στα πλαίσια επεξεργασίας Είσοδος και Έξοδος.

•	Εισάγετε μια τιμή που είναι μικρότερη ή ίση με 1.00 στα πλαίσια επεξεργασίας Είσοδος ή/και Έξοδος.

•	Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη στο πληκτρολόγιό σας για να ρυθμίσετε την καμπύλη και τις αριθμητικές τιμές στα πλαίσια επεξεργασίας Είσοδος/Έξοδος.

•	Για να εισάγετε αρκετά σημεία ελέγχου, κάντε κλικ στην καμπύλη για να επιλέξετε ένα σημείο και κατόπιν πιέστε Ins (το πλήκτρο Ins στο πληκτρολόγιό σας) μία ή περισσότερες φορές, ανάλογα με τον αριθμό των σημείων που θέλετε να προσθέσετε, ο οποίος περιορίζεται από οποιαδήποτε άλλα σημεία που ίσως να υπάρχουν ήδη στην καμπύλη.

•	Για να αφαιρέσετε ένα σημείο ελέγχου, επιλέξτε το σημείο και σύρετέ το εκτός των ορίων ή επιλέξτε το σημείο και πιέστε Del.

•	Για να επιλέξετε πολλά σημεία ελέγχου, μπορείτε είτε να πιέσετε το πλήκτρο Ctrl και να επιλέξετε τα σημεία που θέλετε με το ποντίκι σας ή να κάνετε αριστερό κλικ και να σύρετε το ποντίκι γύρω από τα αντικείμενα ώστε να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο που επιλέγει τα αντικείμενα.

Αν έχετε φορτώσει ένα Προφίλ ICC, οι καμπύλες διόρθωσης χρώματος που φορτώνονται από το προφίλ ICC εμφανίζονται στο γράφημα. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή επαγγελματικών δημοσιεύσεων για να εκτελέσετε αντιστοιχία χρώματος βάσει των πληροφοριών στο προφίλ ICC.


Εμφανίζει την τιμή εισόδου για την τρέχουσα θέση ποντικιού ή το σημείο ελέγχου στο γράφημα καμπύλης.


Εμφανίζει την τιμή εξόδου για την τρέχουσα θέση ποντικιού ή το σημείο ελέγχου στο γράφημα καμπύλης.


Εμφανίζει μια λίστα διαθέσιμων προφίλ διόρθωσης χρώματος.

•	Η Τυπική λειτουργία σάς επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά φωτεινότητας, αντίθεσης και γάμα.

•	Η Προηγμένη λειτουργία σάς επιτρέπει να καθορίσετε οι ίδιοι τις ρυθμίσεις διόρθωσης χρώματος εισάγοντας, σύροντας και αφαιρώντας σημεία ελέγχου κατά μήκος της καμπύλης που εμφανίζεται στο γραφικό. Σημειώστε ότι όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, οι ρυθμίσεις που διατίθενται από τα ρυθμιστικά δεν ισχύουν.

•	Η Λειτουργία προφίλ ICC χρησιμοποιεί τις καμπύλες διόρθωσης χρώματος που έχουν εισαχθεί από το συγκεκριμένο προφίλ ICC. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία αυτή, κάντε κλικ στο Εισαγωγή για να φορτώσετε το προφίλ. Σημειώστε ότι όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, οι ρυθμίσεις που διατίθενται από τα ρυθμιστικά δεν ισχύουν.

Σημείωση: Στη λίστα αυτή επίσης εμφανίζονται οι Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που ίσως αποθηκεύτηκαν. Για να ενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.


Κάντε κλικ για να καθορίσετε το όνομα αρχείου του προφίλ ICC που θα χρησιμοποιήσετε.


Κάντε κλικ για να εναλλάξετε την επεξεργασία μενού οθόνης.


Εμφανίζει μια λίστα κρυμμένων οθονών όταν είναι ενεργοποιημένη η επεξεργασία μενού οθόνης.


Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αυτές για να καθορίσετε τη θέση της εικόνας στην επίπεδη οθόνη σας όταν λειτουργεί σε αναλύσεις χαμηλότερες από τη μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση της επίπεδης οθόνης. Οι επιλογές 'κλιμάκωσης' διατίθενται για επίπεδες οθόνες που υποστηρίζουν πολλές εγγενείς αναλύσεις.


Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να εξαναγκάσετε τον ανεμιστήρα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών NVIDIA σας να λειτουργεί με το μέγιστο βαθμό και να αγνοεί τη θερμοκρασία της μονάδας επεξεργασίας γραφικών ή τη λειτουργία απόδοσης. Σημειώστε ότι ο ανεμιστήρας παράγει μια σταθερή στάθμη θορύβου σε αυτήν την κατάσταση.


Χρησιμοποιήστε γραφήματα χρονισμού υπέρθεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή Direct3D.

Το γράφημα παρουσιάζει το χρόνο που αφιερώθηκε για κάθε πλαίσιο όσον αφορά την απόδοση, τη δραστηριότητα του προγράμματος οδήγησης και την επεξεργασία της μονάδας επεξεργασίας γραφικών. Ενημερώνεται συνεχώς για να παρουσιάζει τους χρονισμούς για τα πιο πρόσφατα 256 πλαίσια.

Ο χρονισμός μετριέται κατά μήκος του κάθετου άξονα με δείκτες από το επάνω ως το κάτω μέρος ως ακολούθως (πλαίσια ανά δευτερόλεπτο):

•	100 (10 fps)

•	75 (13 fps)

•	50 (20 fps)

•	25 (40 fps)

•	0 (άπειρο)

Οι χρονισμοί για τέσσερις διαφορετικές διεργασίες υποδεικνύονται ανά χρώμα:

•	Το κίτρινο υποδεικνύει το συνολικό χρόνο για την απόδοση του πλαισίου.

•	Το κόκκινο υποδεικνύει το χρόνο που αφιερώθηκε στο πρόγραμμα οδήγησης.

•	Το μπλε υποδεικνύει το χρόνο αναμονής του προγράμματος οδήγησης για τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA.

•	Το πράσινο υποδεικνύει το χρόνο αδράνειας της μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU).


Όταν βρίσκεται σε λειτουργία διακομιστή, η επιλογή αυτή χειρίζεται το σήμα που προέρχεται από την εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού ως περιπλεγμένο σήμα. Θα συμβούν παλμοί συγχρονισμού σε ζυγά πεδία οθόνης.


Υποδεικνύει το ρυθμό ανανέωσης (σε Hz) με τον οποίο η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου παράγει παλμούς συγχρονισμού.

Επιλέξτε Αυτόματο για να δώσετε εντολή στην κάρτα γραφικών να κλειδώσει αυτόματα στον πλησιέστερο ρυθμό ανανέωσης ή καθορίστε χειροκίνητα ένα ρυθμό ανανέωσης για πλήρη έλεγχο.


Η ομάδα λειτουργίας συγχρονισμού και σύνδεσης εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση κάρτας γραφικών κλειδώματος πλαισίου.

Έτοιμος συγχρονισμός είναι το σήμα συγχρονισμού από τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών το οποίο είναι έξοδος.

•	Bit συγχρονισμού χρονισμού αναφέρεται στην παρουσία ενός συγχρονισμού χρονισμού μέσω των θυρών κλειδώματος πλαισίων.

•	Συγχρονισμός στέρεο καθορίζει το συγχρονισμό από την κάρτα VGA, η οποία χρησιμοποιείται αν δεν υπάρχει κλείδωμα πλαισίου ή ιδιωτικός συγχρονισμός.

•	Είσοδος είναι η σύνδεση εισόδου για το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.

•	Έξοδος είναι η σύνδεση εξόδου για το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.

•	Ιδιωτικός συγχρονισμός είναι το σήμα συγχρονισμού που λήφθηκε από τη σύνδεση BNC.


Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου είναι διαμορφωμένη ως σύστημα πελάτη που χρησιμοποιεί το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου που παράγεται από ένα διακομιστή που βρίσκεται σε άλλη κάρτα γραφικών.


Για την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας, το SmartDimmer σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη φωτεινότητα της ψηφιακής οθόνης σας ενώ αυτή είναι ενεργή ή αδρανής.


Ενεργοποιεί το SmartDimmer. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο σε λειτουργία με μπαταρία.


Ρυθμίζει το επίπεδο μέγιστης φωτεινότητας στην ψηφιακή οθόνη. Αυτό το επίπεδο φωτεινότητας χρησιμοποιείται όταν το σύστημα είναι ενεργό.


Ρυθμίζει το επίπεδο ελάχιστης φωτεινότητας στην ψηφιακή οθόνη. Αυτό το επίπεδο φωτεινότητας χρησιμοποιείται όταν το σύστημα είναι αδρανές.


Εμφανίζει το τρέχον επίπεδο φωτεινότητας της ψηφιακής οθόνης.


Εξαναγκάζει τον ανεμιστήρα της μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA να λειτουργεί με μεσαία ταχύτητα. Στην ταχύτητα αυτή, ο ανεμιστήρας παράγει μια σταθερή στάθμη θορύβου, εκτός αν η μονάδα επεξεργασίας γραφικών υπερβεί την ασφαλή θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να μεταβεί σε υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα.


Η αντιστάθμιση του παράγοντα υπεροδήγησης ελέγχει τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Ρυθμίστε τον παράγοντα υπεροδήγησης για να αυξήσετε τη φωτεινότητα ενώ μειώνετε την αντίθεση ή αυξήστε την αντίθεση ενώ μειώνετε τη φωτεινότητα. Αυτό βοηθά να εξαλείψετε το λόξεμα των άκρων βίντεο λόγω μεγάλων διακυμάνσεων στη φωτεινότητα. Ο ρυθμιστής θα σάς βοηθήσει να περιορίσετε την υπερβολική διακύμανση, να εξαλείψετε το λόξεμα, όμως θα μειωθεί η αντίθεση.


Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο αυτό για να ρυθμίσετε την υπερσάρωση και την υποσάρωση για να αντισταθμίσετε για περιεχόμενο HDTV.


Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρώματος.


Επιλέξτε μία οθόνη ή ένα ζεύγος οθονών. Ο επιλεγμένος συνδυασμός οθόνης θα εμφανιστεί στην παρακάτω γραφική αναπαράσταση.


Επιλέξτε εδώ τις προτιμώμενες λειτουργίες nView. Οι λειτουργίες οθόνης nView μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες.

•	Η λειτουργία Μονή οθόνη υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται μόνο μία από τις συνδεδεμένες συσκευές προβολής σας.

•	Η λειτουργία Κλώνος υποδεικνύει ότι και οι δύο οθόνες στο ζεύγος οθονών εμφανίζουν την ίδια επιφάνεια εργασίας.

•	Η λειτουργία Οριζόντια επέκταση υποδεικνύει ότι και οι δύο οθόνες στο ζεύγος οθονών λειτουργούν ως μία ευρεία εικονική επιφάνεια εργασίας. Το πλάτος κάθε οθόνης είναι μισό από το πλάτος της συνολικής εικονικής επιφάνειας εργασίας.

•	Η λειτουργία Κάθετη επέκταση υποδεικνύει ότι και οι δύο οθόνες στο ζεύγος οθονών λειτουργούν ως μία ψηλή εικονική επιφάνεια εργασίας. Το ύψος κάθε οθόνης είναι μισό από το ύψος της συνολικής εικονικής επιφάνειας εργασίας.

•	Η λειτουργία Dualview υποδεικνύει ότι και οι δύο συσκευές προβολής στο ζεύγος οθονών λειτουργούν ως μία εικονική επιφάνεια εργασίας. Αντίθετα από τις λειτουργίες Οριζόντια επέκταση και Κάθετη επέκταση, το Dualview χειρίζεται κάθε οθόνη ως ξεχωριστή συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή εργασιών δεν θα απλωθεί κατά μήκος των οθονών και οι τρισδιάστατες εφαρμογές δεν επιταχύνονται τόσο αποτελεσματικά όσο όταν η εφαρμογή επεκτείνεται στις οθόνες.


Ενεργοποιεί τον Αυτόματο υπερχρονισμό και ρυθμίζει δυναμικά τους χρονιστές της μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA για να παρέχουν τη βέλτιστη απόδοση για τη διαμόρφωση του συστήματός σας.


Σε λειτουργία διακομιστή, αυτός είναι ο τύπος σήματος που σχετίζεται με την εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού.

Οι τύποι σήματος που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

•	Ο τύπος Σύνθετος αυτόματης ανίχνευσης υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα, όπως χρησιμοποιείται σε πηγές NTSC, PAL ή HDTV. Στη λειτουργία αυτή, η κάρτα γραφικών κλειδώματος πλαισίου θα προσπαθήσει να ταξινομήσει αυτόματα το σήμα ως σήμα δύο ή τριών επιπέδων.

•	Ο τύπος Σύνθετος δύο επιπέδων υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα δύο επιπέδων, όπως χρησιμοποιείται σε πηγές NTSC ή PAL.

•	Ο τύπος Σύνθετος τριών επιπέδων υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα τριών επιπέδων, όπως συνηθίζεται σε πηγές HDTV.

•	Ο τύπος TTL υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σήμα συγχρονισμού TTL.

Σημείωση: Η μέγιστη τάση εισόδου θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3,3V.

Σημείωση: Κάντε κλικ στο Ανίχνευση για να ανιχνεύσετε αυτόματα τον τύπο του εισερχόμενου σήματος συγχρονισμού.


Σε λειτουργία διακομιστή, κάντε κλικ στο Ανίχνευση για να ανιχνεύσετε αυτόματα τον τύπο εισερχόμενου σήματος που σχετίζεται με την εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού.


Καθορίζει ότι η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται ως διακομιστής που παράγει το σήμα συγχρονισμού κλειδώματος πλαισίου.

Αν είναι συνδεδεμένη μια γεννήτρια συγχρονισμού στη σύνδεση BNC, η κάρτα γραφικών θα κλειδώσει τη γεννήτρια στην εξωτερική πηγή συγχρονισμού.


Σε λειτουργία διακομιστή, καθορίζει το ρυθμό (σε Hz) με τον οποίο οι παλμοί της εξωτερικής γεννήτριας συγχρονισμού λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης BNC. Η τιμή αυτή έχει ακρίβεια +/- 0,01 Hz.

Σημείωση: Οι ρυθμοί συγχρονισμού που είναι μεγαλύτεροι από 200 Hz θεωρούνται άκυροι.


Σε λειτουργία διακομιστή ή πελάτη, καθορίζει το ρυθμό ανανέωσης (σε Hz) με τον οποίο η κάρτα γραφικών παράγει παλμούς συγχρονισμού. Επιλέξτε έναν από τους προκαθορισμένους ρυθμούς της λίστας ή πληκτρολογήστε έναν προσαρμοσμένο ρυθμό ανανέωσης για πιο ακριβή έλεγχο.

Σημείωση: Οι προσαρμοσμένοι ρυθμοί ανανέωσης περιορίζονται εντός +/- 1,5 Hz των προκαθορισμένων επιλογών.


Σε λειτουργία διακομιστή, το σήμα που προέρχεται από την εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού θεωρείται περιπλεγμένο σήμα. Θα προκύψουν παλμοί συγχρονισμού στο πρώτο πεδίο οθόνης.


Κάντε κλικ για να στείλετε δοκιμαστικό σήμα από το διακομιστή στους πελάτες. Αυτό μηδενίζει το μετρητή πλαισίου γενικής χρήσης, ο οποίος είναι μέρος της επέκτασης OpenGL NV_swap_group.


Εξαναγκάζει τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA να χρησιμοποιήσει σκίαση πίξελ ΜΗΔΕΝ για πίξελ σταθερής λειτουργίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού πλαισίων για εφαρμογές που περιορίζονται από την επεξεργασία πίξελ.


Εξαναγκάζει τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA να χρησιμοποιήσει σκίαση πίξελ ΜΗΔΕΝ για σκιάσεις (shaders) PS 1.x. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού πλαισίων για εφαρμογές που περιορίζονται από σκιάσεις PS 1.x.


Εξαναγκάζει τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA να χρησιμοποιήσει σκίαση πίξελ ΜΗΔΕΝ για σκιάσεις (shaders) PS 2.x. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού πλαισίων για εφαρμογές που περιορίζονται από σκιάσεις PS 2.x.


Εξαναγκάζει τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA να χρησιμοποιήσει το χαμηλότερο επίπεδο MIP που διατίθεται για υφές.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού πλαισίων για εφαρμογές που περιορίζονται από εύρος ζώνης υφής ή φιλτράρισμα.


Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την αρχή των αξόνων των texel (στοιχεία υφής) οπουδήποτε μεταξύ της επάνω αριστερής γωνίας και του κέντρου του texel.


Επιλέξτε τη μορφή προβολής για το γράφημα θερμοκρασίας.


Επιλέξτε τη μορφή προβολής για το γράφημα απόδοσης.


Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε την υπερσάρωση έτσι ώστε η επιφάνεια εργασίας να εμφανίζεται μεγαλύτερη στην τηλεόραση.


Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε την υπερσάρωση έτσι ώστε η επιφάνεια εργασίας να εμφανίζεται μικρότερη στην τηλεόραση.


Κάντε κλικ στα κουμπιά αυτά για να μετακινήσετε την επιφάνεια εργασίας αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω στην τηλεόραση. Κατόπιν κάντε κλικ στο Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τη θέση.


Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να ρυθμίσετε αναλύσεις που είναι χαμηλότερες από την τρέχουσα ανάλυση οθόνης σας όταν χρησιμοποιείτε το παραπάνω ρυθμιστικό ανάλυσης οθόνης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η αρχική ορατή περιοχή οθόνης σας να φαίνεται σε μεγέθυνση ή να σάς επιτρέπει να μετατοπίζετε παράλληλα την επιφάνεια εργασίας, ανάλογα με τις δυνατότητες της φυσικής συσκευής προβολής σας.


Οι ρυθμίσεις που κάνετε εδώ είναι αισθητές μόνο όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια και όταν η εφαρμογή χρησιμοποιεί υπέρθεση υλικού.


Οι ρυθμίσεις που κάνετε εδώ είναι αισθητές μόνο όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια σε λειτουργία πλήρους οθόνης.


Κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα προφίλ εφαρμογής για τροποποίηση.


Κάντε κλικ για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ εφαρμογής.


Κάντε κλικ για να τροποποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ εφαρμογής.


Κάντε κλικ για να αφαιρέσετε ένα υπάρχον προφίλ εφαρμογής.


Κάντε κλικ για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για το προκαθορισμένο προφίλ εφαρμογής NVIDIA.


Η συμβολοσειρά επέκτασης προγράμματος οδήγησης έχει περικοπεί για συμβατότητα με την εφαρμογή.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να επιτρέψετε απεικονίσεις MIP σε εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν απεικονίσεις MIP.

•	Τίποτα σημαίνει να μη γίνει εξαναγκασμός απεικονίσεων MIP σε εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν απεικονίσεις MIP.

•	Διγραμμικό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα απεικόνισης με καλύτερη απόδοση.

•	Τριγραμμικό έχει ως αποτέλεσμα καλή ποιότητα απεικόνισης με χαμηλότερη απόδοση.


Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος προφίλ που χρησιμοποιείτε.


Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που θέλετε να συσχετίσετε με το τρέχον προφίλ.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ προγράμματος οδήγησης που επηρεάζει όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε Γενικό προφίλ προγράμματος οδήγησης από τη λίστα.


Κάντε αναζήτηση στους καταλόγους για να προσθέσετε μια εφαρμογή στη σχετιζόμενη λίστα εφαρμογών.


Ο έλεγχος ζουμ σάς επιτρέπει να διαβαθμίσετε το αποδιδόμενο βίντεο.

Κάντε κλικ για να επιλέξετε το ζουμ της οθόνης. Η επιλογή Υπέρθεση βίντεο ρυθμίζει την επιλογή ζουμ στην πρωτεύουσα οθόνη στην οποία θα αποδοθεί το βίντεο υπέρθεσης.


Ο έλεγχος ζουμ σάς επιτρέπει να διαβαθμίσετε το αποδιδόμενο βίντεο. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το ζουμ της οθόνης.

•	Η επιλογή Υπέρθεση βίντεο ρυθμίζει την επιλογή ζουμ στην πρωτεύουσα οθόνη στην οποία θα αποδοθεί το βίντεο υπέρθεσης.

•	Η επιλογή Και τα δύο εφαρμόζει την επιλογή ζουμ τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στη δευτερεύουσα οθόνη στην οποία αποδίδεται το βίντεο.

Επιλέξτε Κλιμάκωση προσαρμογέα οθόνης αν θέλετε την κλιμάκωση εικόνων χαμηλότερης ανάλυσης ώστε να χωρούν στην επίπεδη οθόνη.

Για παράδειγμα αν η επίπεδη οθόνη σας έχει μέγιστη ανάλυση 1400x1050, μια εικόνα με ανάλυση 1024x768 θα κλιμακωθεί ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη με ανάλυση 1400x1050. Η κλιμάκωση του προσαρμογέα οθόνης (δηλ. της κάρτας γραφικών σας) θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη λειτουργία «έκτασης πίξελ».


Επιλέξτε Κεντραρισμένη έξοδο αν θέλετε να εμφανίσετε εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης «ως έχει» στο κέντρο της επίπεδης οθόνης.

Για παράδειγμα αν η επίπεδη οθόνη σας έχει μέγιστη ανάλυση 1400x1050, μια εικόνα με ανάλυση 1024x768 θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης με ανάλυση 1024x768 με μαύρα περιθώρια.


Η Κλιμάκωση οθόνης είναι παρόμοια με την κλιμάκωση προσαρμογέα οθόνης, εκτός από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μέθοδο «έκτασης πίξελ» της επίπεδης οθόνης αντί για τον προσαρμογέα οθόνης.


Επιλέξτε Κλιμάκωση σταθερού λόγου διαστάσεων αν θέλετε την κλιμάκωση εικόνων χαμηλότερης ανάλυσης ώστε να χωρούν στην επίπεδη οθόνη, αλλά να διατηρείται ο λόγος διαστάσεων της εικόνας.

Για παράδειγμα, αν η επίπεδη οθόνη σας έχει μέγιστη ανάλυση 1680x1050, μια εικόνα με ανάλυση 1024x768 θα κλιμακωθεί ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη με ανάλυση 1400x1050 με μαύρα περιθώρια.


Κάντε κλικ για να εκτελέσετε αυτόματη ανίχνευση του ρυθμού ανανέωσης που θα χρησιμοποιηθεί για συγχρονισμό πλαισίου.


Καθορίζει ότι θέλετε να επιτρέψετε μόνο συχνότητες χρονιστή καθορισμένες από τον κατασκευαστή για τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA και τη μνήμη βίντεο.


Καθορίζει ότι θέλετε να επιτρέψετε στο λογισμικό NVIDIA να καθορίσει και να ρυθμίσει δυναμικά τις υψηλότερες ασφαλείς συχνότητες χρονιστή για την κάρτα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA και τη μνήμη βίντεο.


Καθορίζει ότι θέλετε να καθορίσετε χειροκίνητα και να ρυθμίσετε τις συχνότητες χρονιστή για τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA και τη μνήμη βίντεο.


Καθορίζει ότι θέλετε να εμφανίζετε τις προηγμένες ρυθμίσεις προφίλ στη λίστα.

Σημείωση:  Η επιλογή αυτή προορίζεται για έμπειρους χρήστες.


Καθορίζει ότι θέλετε να εμφανίζετε τις προηγμένες ρυθμίσεις προφίλ στη λίστα.

Σημείωση:  Η επιλογή αυτή προορίζεται για έμπειρους χρήστες.


Τα προφίλ εφαρμογής παραθέτουν όλα τα διαθέσιμα προφίλ.  Κάθε προφίλ βρίσκεται σε μία από τις τρεις καταστάσεις:

•	Η κατάσταση Προεπιλεγμένο σημαίνει ότι το προφίλ έχει προκαθοριστεί.

•	Η κατάσταση Ενεργό σημαίνει ότι το προφίλ χρησιμοποιείται τώρα από το πρόγραμμα οδήγησης.

•	Η κατάσταση Ανενεργό σημαίνει ότι το προφίλ δεν χρησιμοποιείται τώρα από το πρόγραμμα οδήγησης.  Κάποιο άλλο προφίλ είναι ενεργό για την εφαρμογή αυτή.


Τα προφίλ εφαρμογής παραθέτουν όλα τα διαθέσιμα προφίλ.  Κάθε προφίλ βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις καταστάσεις:

•	Η κατάσταση Προεπιλεγμένο-Ενεργό σημαίνει ότι το προφίλ είναι ενεργό και προκαθορισμένο, όμως δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί.

•	Η κατάσταση Προεπιλεγμένο-Ανενεργό σημαίνει ότι το προφίλ είναι προκαθορισμένο, όμως δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί.

•	Η κατάσταση Ενεργό σημαίνει ότι το προφίλ χρησιμοποιείται τώρα από το πρόγραμμα οδήγησης.

•	Η κατάσταση Ανενεργό σημαίνει ότι το προφίλ δεν χρησιμοποιείται τώρα από το πρόγραμμα οδήγησης.  Κάποιο άλλο προφίλ είναι ενεργό για την εφαρμογή αυτή.


Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη επιλογή για να επιλέξετε αυτόματα κάποια οθόνη, η οποία δεν αναπαράγει τώρα βίντεο σε ένα παράθυρο (υπέρθεση υλισμικού), για να αναπαράγει βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

Καθορίζει τον κάθετο συγχρονισμό σε Direct3D και OpenGL.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί τον κάθετο συγχρονισμό.

•	Η επιλογή Ενεργό ενεργοποιεί τον κάθετο συγχρονισμό.


Επιτρέπει στην εφαρμογή να επιλέξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησής της.


Το σύστημά σας διαθέτει πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA σε πολλές κάρτες γραφικών. Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζονται όλες οι κάρτες γραφικών που είναι συμβατές με τη χρήση πολλών GPU και υπάρχουν στο σύστημά σας.

•	Για να ενεργοποιηθεί η φωτοαπόδοση με πολλές GPU, κάντε την επιλογή και καθορίστε τις κάρτες γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτήν τη μέθοδο φωτοαπόδοσης.

Σημείωση:  Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

•	Όταν απενεργοποιείτε τη φωτοαπόδοση με πολλές GPU, το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει την GPU που θα χρησιμοποιηθεί για φωτοαπόδοση με μία GPU.


Επιτρέπει τη φωτοαπόδοση με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).

Σημείωση: Όταν απενεργοποιείτε τη φωτοαπόδοση με πολλές GPU, το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει την GPU που θα χρησιμοποιηθεί για φωτοαπόδοση με μία GPU.


Στον κατάλογο αυτό παρουσιάζονται όλες οι κάρτες γραφικών που είναι συμβατές με τη χρήση πολλών μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) και βρίσκονται εγκατεστημένες στο σύστημά σας.

1.	Καθορίστε ποιες από αυτές τις κάρτες γραφικών θα χρησιμοποιηθούν για φωτοαπόδοση με πολλές GPU.

Σημείωση:  Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

2.	Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτές, κάντε κλικ στο OK ή στο Εφαρμογή. Θα σάς ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Για λειτουργία Φωτοαπόδοση αλληλοδιάδοχων πλαισίων, πρέπει να επιλέξετε έναν ζυγό αριθμό GPU. Στην περίπτωση αυτή, αγνοούνται τυχόν μονάδες επεξεργασίας γραφικών που περισσεύουν.


Αν έχετε ενεργοποιήσει τη φωτοαπόδοση με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), τα χειριστήρια αυτά σάς επιτρέπουν να τροποποιήσετε τις επιλογές φωτοαπόδοσης με πολλές GPU.


Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία φωτοαπόδοσης με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).

•	Σε λειτουργία Φωτοαπόδοση διαιρεμένων πλαισίων, κάθε πλαίσιο διαιρείται σε οριζόντιες λωρίδες, ενώ κάθε GPU είναι υπεύθυνη για τη φωτοαπόδοση μιας λωρίδας.

•	Σε λειτουργία Φωτοαπόδοση αλληλοδιάδοχων πλαισίων, η φωτοαπόδοση των αλληλοδιάδοχων πλαισίων γίνεται με δύο διαφορετικές ομάδες GPU. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται αλληλοδιάδοχα πλαίσια και, σε κάθε πλαίσιο, η ομάδα λειτουργεί σε λειτουργία φωτοαπόδοσης διαιρεμένων πλαισίων.

•	Σε λειτουργία Αυτόματη επιλογή, το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία φωτοαπόδοσης με πολλές GPU που θα χρησιμοποιηθεί.


Κάντε κλικ στο σύνδεσμο αυτό για να ανοίξετε τη σελίδα Ρυθμίσεις απόδοσης και ποιότητας, στην οποία μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση φωτοαπόδοσης με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).


Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να εμφανίζονται διαχωριστικές γραμμές γύρω από κάθε τμήμα του διαιρεμένου πλαισίου που φωτοαποδίδεται από διαφορετικές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).


Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος των διαιρεμένων πλαισίων που φωτοαποδίδονται από διαφορετικές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) με βάση την πολυπλοκότητα εντός της σκηνής.


Επιλέξτε την προέλευση (Επιφάνεια εργασίας ή Υπόδειγμα δοκιμής) από την οποία θέλετε να στείλετε την έξοδο της κάρτας γραφικών στη σειριακή ψηφιακή διασύνδεση (SDI).

•	Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την περιοχή Επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο Αλλαγή περιοχής επιφάνειας εργασίας.

•	Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για το Υπόδειγμα δοκιμής, κάντε κλικ στο Επιλέξτε το υπόδειγμα δοκιμής.

Σημείωση: Οι επιλογές αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες αν μια εφαρμογή έχει αναλάβει τον έλεγχο της εξόδου SDI.


Καθορίζει τη μορφή σήματος για την εξερχόμενη ροή βίντεο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI). Η μορφή σήματος ελέγχει την ανάλυση βίντεο, τη συχνότητα πεδίου και το πρότυπο σηματοδότησης SMPTE (Society of Motion Picture Television Engineers) για την εξερχόμενη ροή βίντεο.


Καθορίζει τη μορφή δεδομένων για την εξερχόμενη ροή βίντεο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI). Η μορφή δεδομένων ελέγχει το μοντέλο χρώματος, τη συσκευασία δεδομένων και τα στοιχεία άλφα και z στην εξερχόμενη ροή βίντεο.


Καθορίζει το προφίλ χρώματος σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI) που περιέχει τη μετατροπή χρώματος, τις ρυθμίσεις διόρθωσης γάμα και την πόλωση καναλιού για την εξερχόμενη ροή βίντεο SDI.

Κάντε κλικ στο Επεξεργασία για να επιλέξετε μεταξύ των προφίλ χρώματος που παρατίθενται, για να δημιουργήσετε νέο προφίλ ή για να προβάλετε υπάρχον προφίλ.


Επεξεργασία, δημιουργία ή προβολή προφίλ χρώματος. Κάντε κλικ στο βέλος για να δείτε έναν πλήρη κατάλογο των επιλογών:

•	Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ χρώματος από:

Κενό πρότυπο

Χρήση τιμών <επιλεγμένου προφίλ>

•	Άνοιγμα αρχείου που περιέχει προσαρμοσμένο προφίλ.

•	Αποθήκευση ως προσαρμοσμένου προφίλ σε ένα αρχείο.

•	Τροποποίηση προσαρμοσμένου προφίλ χρώματος.

•	Μετονομασία προσαρμοσμένου προφίλ χρώματος.

•	Διαγραφή προσαρμοσμένου προφίλ χρώματος.

•	Ιδιότητες για προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο προφίλ.

Σημείωση: Μερικές επιλογές δεν είναι διαθέσιμες όταν έχει επιλεγεί ένα προκαθορισμένο προφίλ.


Καθορίζει ότι η περιοχή επιφάνειας εργασίας μπορεί να αποσταλεί στην έξοδο SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση).


Εμφανίζει πρόχειρη προεπισκόπηση της περιοχής επιφάνειας εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση).


Επιλέγει την περιοχή επιφάνειας εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI), όταν εφαρμόζεται.


Καθορίζει ότι το υπόδειγμα δοκιμής θα πρέπει να αποσταλεί στην έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI).


Εμφανίζει πρόχειρη προεπισκόπηση του υποδείγματος δοκιμής που θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI).


Επιλέγει το υπόδειγμα δοκιμής που θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση), όταν ισχύει.


Καθορίζει την περιοχή εξόδου βίντεο που διαμορφώνει την έξοδο SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση) για να εξασφαλιστεί ότι η έξοδος βίντεο θα έχει ευανάγνωστη προβολή, ανεξάρτητα από την έκταση της περιοχής υπερσάρωσης της οθόνης τηλεόρασης που είναι ορατή.

•	Η επιλογή Πλήρες μέγεθος εμφανίζει την έξοδο σε ολόκληρη την ανάλυση βίντεο.

•	Η επιλογή Ασφαλής ενέργεια κλιμακώνει κεντρικά την έξοδο σε περίπου 90% της ανάλυσης βίντεο. Αυτό εξασφαλίζει ότι η δράση είναι ορατή (όπως σε κάποιο αθλητικό γεγονός) ακόμη και σε οθόνες στις οποίες η περιοχή βίντεο δεν είναι εντελώς ορατή.

•	Η επιλογή Ασφαλής τίτλος κλιμακώνει κεντρικά την έξοδο σε περίπου 80% της ανάλυσης βίντεο. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι τίτλοι παραγωγής είναι ευανάγνωστοι ακόμη και σε οθόνες στις οποίες η περιοχή βίντεο δεν είναι εντελώς ορατή.


Επιλέγει την πηγή ενεργού χρονισμού για το συγχρονισμό. Οι διαθέσιμες επιλογές πηγών εξαρτώνται από τις εξωτερικές πηγές χρονισμού που είναι συνδεδεμένες στην κάρτα γραφικών:

•	Η επιλογή Αυτόματη ανίχνευση καθοδηγεί την κάρτα γραφικών να επιλέξει αυτόματα από τις διαθέσιμες πηγές χρονισμού. Αν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία εξωτερική πηγή χρονισμού, η αυτόματη ανίχνευση προτιμάει το SDI IN από το COMP IN. Αν δεν είναι συνδεδεμένες εξωτερικές πηγές, η αυτόματη ανίχνευση χρησιμοποιεί εσωτερικό χρονισμό.

•	Η επιλογή Εσωτερικά καθοδηγεί την κάρτα γραφικών να χρησιμοποιεί εσωτερικό χρονισμό. Στην κατάσταση αυτή, η κάρτα γραφικών λειτουργεί ελεύθερα και αγνοεί όλες τις εξωτερικές πηγές χρονισμού.

•	Η επιλογή COMP IN καθοδηγεί την κάρτα γραφικών να κλειδωθεί με σήμα από τη γεννήτρια στην εξωτερική σύνθετη πηγή χρονισμού που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή COMP IN στην κάρτα γραφικών. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν κάποια σύνθετη πηγή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή COMP IN.

•	Η επιλογή SDI IN καθοδηγεί την κάρτα γραφικών να κλειδωθεί με σήμα από τη γεννήτρια στην εξωτερική πηγή χρονισμού SDI που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή SDI IN στην κάρτα γραφικών. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν κάποια πηγή χρονισμού SDI είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή SDI IN.

Σημείωση: Αν η αυτόματη ανίχνευση επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας την πηγή συγχρονισμού.


Ταξινομεί τον τύπο σήματος που λαμβάνεται από την ενεργή πηγή συγχρονισμού. Μόνο η παρακάτω επιλογή υποστηρίζεται όταν γίνεται κλείδωμα με σήμα από γεννήτρια σε αυτόματα ανιχνευμένη πηγή χρονισμού ή σε εσωτερική πηγή χρονισμού.

Η επιλογή Αυτόματη ανίχνευση καθοδηγεί την κάρτα γραφικών να ταξινομήσει αυτόματα το εισερχόμενο σήμα χρονισμού.

Σημείωση: Αν η αυτόματη ανίχνευση επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας την πηγή συγχρονισμού και τον τύπο σήματος.


Ταξινομεί τον τύπο σήματος που λαμβάνεται από την ενεργή πηγή συγχρονισμού.

Οι τύποι σήματος που υποστηρίζονται όταν γίνεται κλείδωμα με σήμα από γεννήτρια σε εξωτερική πηγή συνδεδεμένη σε COMP IN, είναι οι εξής:

•	Ο τύπος Αυτόματη ανίχνευση υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα χρονισμού, όπως χρησιμοποιείται συνήθως σε πηγές NTSC, PAL ή HDTV. Στην κατάσταση αυτή, η κάρτα γραφικών θα προσπαθήσει να ταξινομήσει αυτόματα το σήμα ως σήμα δύο ή τριών επιπέδων.

•	Ο τύπος Δύο επιπέδων υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα χρονισμού δύο επιπέδων, όπως συναντάται σε πηγές NTSC ή PAL.

•	Ο τύπος Τριών επιπέδων υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει σύνθετο σήμα χρονισμού τριών επιπέδων, όπως συνηθίζεται σε πηγές HDTV.

Σημείωση: Αν η αυτόματη ανίχνευση επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας το σήμα συγχρονισμού.


Ταξινομεί τον τύπο σήματος που λαμβάνεται από την ενεργή πηγή συγχρονισμού. Οι τύποι σήματος που υποστηρίζονται όταν γίνεται κλείδωμα με σήμα από γεννήτρια σε εξωτερική πηγή συνδεδεμένη σε SDI IN, είναι οι εξής:

•	Ο τύπος Αυτόματη ανίχνευση υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει ψηφιακό σήμα χρονισμού. Στην κατάσταση αυτή, η κάρτα γραφικών θα προσπαθήσει να ταξινομήσει αυτόματα το σήμα ως σήμα τυπικής ευκρίνειας (SD) ή σήμα υψηλής ευκρίνειας (HD).

•	Η επιλογή Τυπικής ευκρίνειας (SD) υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει ψηφιακό σήμα χρονισμού τυπικής ευκρίνειας, όπως χρησιμοποιείται σε SDTV.

•	Η επιλογή Υψηλής ευκρίνειας (HD) υποδεικνύει ότι η εξωτερική γεννήτρια συγχρονισμού στέλνει ψηφιακό σήμα χρονισμού υψηλής ευκρίνειας, όπως χρησιμοποιείται σε HDTV.


Παρέχει πρόσβαση σε προηγμένα διαγνωστικά και χαρακτηριστικά λεπτών ρυθμίσεων για την κάρτα γραφικών.


Οι δείκτες κατάστασης της κάρτας γραφικών απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση των δεικτών LED στην κάρτα γραφικών.

Vid.1 Out ή Vid .2 Out

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, δεν χρησιμοποιείται η έξοδος βίντεο.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, η έξοδος βίντεο βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ευκρίνειας (HD).

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, η έξοδος βίντεο βρίσκεται σε κατάσταση τυπικής ευκρίνειας (SD).

SDI IN (Είσοδος SDI)

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, δεν είναι συνδεδεμένος ο συγχρονισμός SDI.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, έχει ανιχνευτεί ότι ο συγχρονισμός SDI βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής ευκρίνειας (HD).

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, έχει ανιχνευτεί ότι ο συγχρονισμός SDI βρίσκεται σε κατάσταση τυπικής ευκρίνειας (SD).

•	Αν ο δείκτης παρουσιάζει ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, έχει προκύψει σφάλμα συγχρονισμού SDI.

COMP IN (Σύνθετη είσοδος)

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, δεν είναι συνδεδεμένος ο σύνθετος συγχρονισμός.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, δεν έχει ανιχνευτεί σύνθετος συγχρονισμός.


Κατάσταση κάρτας γραφικών

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση των δεικτών LED στην κάρτα γραφικών.

Έξοδος Fill ή Έξοδος Key

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, δεν χρησιμοποιείται η έξοδος βίντεο.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, η έξοδος βίντεο βρίσκεται σε λειτουργία υψηλής ευκρίνειας (HD).

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, η έξοδος βίντεο βρίσκεται σε λειτουργία τυπικής ευκρίνειας (SD).

SDI IN (Είσοδος SDI)

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, ο συγχρονισμός SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση) δεν είναι συνδεδεμένος.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, έχει ανιχνευτεί ότι ο συγχρονισμός SDI βρίσκεται σε λειτουργία υψηλής ευκρίνειας (HD).

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, έχει ανιχνευτεί ότι ο συγχρονισμός SDI βρίσκεται σε λειτουργία τυπικής ευκρίνειας (SD).

•	Αν ο δείκτης παρουσιάζει ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα, έχει προκύψει σφάλμα συγχρονισμού SDI.

COMP IN (Σύνθετη είσοδος)

•	Αν ο δείκτης είναι ΣΒΗΣΤΟΣ, δεν είναι συνδεδεμένος ο σύνθετος συγχρονισμός.

•	Αν ο δείκτης αναβοσβήνει με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα, δεν έχει ανιχνευτεί σύνθετος συγχρονισμός.


Καθορίζει το όνομα του προφίλ χρώματος.


Καθορίζει το μετασχηματισμό για τη μετατροπή από το χώρο χρώματος προέλευσης στο χώρο χρώματος εξόδου σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI).

•	Ο πίνακας μετατροπής χρώματος ορίζεται έτσι ώστε:

  Σειρά εξόδου[n] =

  Στήλη εισόδου[R] * Συντελεστής[R] +

  Στήλη εισόδου[G] * Συντελεστής[G] +

  Στήλη εισόδου[B] * Συντελεστής[B] + Αντιστάθμιση

•	Επιπλέον, ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

  -1,0  <= Συντελεστής[R,G,B] <= +1,0

  -255 <= Αντιστάθμιση <= +255

   0,0  <= Συντελεστής[R] + Συντελεστής[G] + Συντελεστής[B] <= 1,0

Σημείωση: Οι μονάδες για το χώρο χρώματος προέλευσης είναι RGB. Οι μονάδες για το χώρο χρώματος προορισμού καθορίζονται όταν δημιουργηθεί το προφίλ χρώματος.


Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να περιορίσετε την έξοδο της φωτεινότητας και της διαφοράς χρώματος στο εύρος των νόμιμων τιμών για σύνθετα κωδικοποιημένα αναλογικά σήματα.  Όταν δεν χρησιμοποιείται η επιλογή αυτή, χρησιμοποιείται το μέγιστος εύρος εξόδου της φωτεινότητας και της χρωμαύγειας.

Σημείωση: Σε σχήμα κωδικοποίησης συστατικών 8 bit, το μέγιστο εύρος εξόδου φωτεινότητας / διαφοράς χρώματος είναι: 1 <= Y/Cb/Cr <= 254.


Καθορίζει την τιμή διόρθωσης γάμα για το κόκκινο συστατικό της ροής προέλευσης RGB που αποστέλλεται στην έξοδο SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση).

Σημείωση: Ενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα όλων των καναλιών για να γίνει ταυτόχρονη επεξεργασία των καναλιών κόκκινου, πράσινου και μπλε.


Καθορίζει την τιμή διόρθωσης γάμα για το συστατικό πράσινου της ροής RGB προέλευσης που αποστέλλεται στην έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI).

Σημείωση: Ενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα όλων των καναλιών για να γίνει ταυτόχρονη επεξεργασία των καναλιών κόκκινου, πράσινου και μπλε.


Καθορίζει την τιμή διόρθωσης γάμα για το συστατικό μπλε της ροής RGB προέλευσης που αποστέλλεται στην έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI).

Σημείωση: Ενεργοποιήστε την επιλογή Κλείδωμα όλων των καναλιών για να γίνει ταυτόχρονη επεξεργασία των καναλιών κόκκινου, πράσινου και μπλε.


Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να γίνει ταυτόχρονη επεξεργασία των καναλιών κόκκινου, πράσινου και μπλε. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει ότι όλα τα κανάλια στη ροή RGB προέλευσης έχουν τις ίδιες τιμές διόρθωσης γάμα.


Εμφανίζει ένα σχέδιο των καμπυλών διόρθωσης κόκκινου, πράσινου και μπλε για τη ροή RGB προέλευσης.


Η περιοχή επιφάνειας εργασίας SDI καθορίζει την υποπεριοχή επιφάνειας εργασίας η οποία θα αποσταλεί στην έξοδο σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI). Για να τροποποιήσετε την υποπεριοχή εξόδου, κάντε κλικ στο ορθογώνιο επιλογής και χρησιμοποιήστε το ποντίκι όπως περιγράφεται παρακάτω, όπως απαιτείται. Διαφορετικά, αλλάξτε απευθείας τις αριθμητικές τιμές.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι ως εξής...	Για να...

Αριστερό κλικ ποντικιού + σύρσιμο σε ορθογώνιο	Μετακίνηση ορθογωνίου

Δεξί κλικ ποντικιού + σύρσιμο εντός ορθογωνίου	Μετακίνηση ορθογωνίου

Τροχός ποντικιού	Αλλαγή μεγέθους ορθογωνίου

Αριστερό κλικ ποντικιού + σύρσιμο στη λαβή	Αλλαγή μεγέθους ορθογωνίου

Αριστερό διπλό κλικ ποντικιού	Αλλαγή μεγέθους ορθογωνίου στο μέγιστο μέγεθος


Κάνει λεπτή ρύθμιση στην καθυστέρηση σήματος μεταξύ της πηγής χρονισμού και της εξόδου SDI. Αυτή η τροποποίηση διευκολύνει τη μετεπεξεργασία και τις καθυστερήσεις χρονισμού στην αλυσίδα μετάδοσης.


Κάνει λεπτή ρύθμιση της καθυστέρησης HSYNC (οριζόντιου συγχρονισμού) μεταξύ της πηγής συγχρονισμού και της εξόδου σειριακής ψηφιακής διασύνδεσης (SDI). Αυτή η τροποποίηση διευκολύνει τη μετεπεξεργασία και τις καθυστερήσεις χρονισμού στην αλυσίδα μετάδοσης.


Κάνει λεπτή ρύθμιση της καθυστέρησης VSYNC (κάθετου συγχρονισμού) μεταξύ της πηγής συγχρονισμού και της εξόδου SDI (σειριακή ψηφιακή διασύνδεση). Αυτή η τροποποίηση διευκολύνει τη μετεπεξεργασία και τις καθυστερήσεις χρονισμού στην αλυσίδα μετάδοσης.


Καθοδηγεί την κάρτα γραφικών ώστε η έξοδος να μεταβαίνει στην προκαθορισμένη κατάσταση βίντεο όταν το σύστημα ανιχνεύσει απώλεια συγχρονισμού.


Καθοδηγεί την κάρτα γραφικών ώστε η έξοδος να μεταβαίνει σε καθορισμένη κατάσταση βίντεο όταν το σύστημα ανιχνεύσει απώλεια συγχρονισμού.


Καθορίζει την κατάσταση βίντεο στην οποία μεταβαίνει η κάρτα γραφικών όταν το σύστημα ανιχνεύει απώλεια συγχρονισμού.


Ενεργοποιεί την υποστήριξη με πρόγραμμα οδήγησης για βελτιωμένες εντολές που χρησιμοποιούνται από ορισμένες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) οι οποίες υποστηρίζουν πρόσθετες εντολές 3D. Οι εντολές αυτές συμπληρώνουν τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA που διαθέτετε και βελτιώνουν την απόδοση τρισδιάστατων (3D) παιχνιδιών ή εφαρμογών.

•	Η επιλογή Ενεργό ενεργοποιεί την υποστήριξη για πρόσθετες εντολές 3D στα προγράμματα οδήγησης που συμπληρώνουν τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA που διαθέτετε και βελτιώνουν την απόδοση τρισδιάστατων (3D) παιχνιδιών ή εφαρμογών.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί αυτές τις πρόσθετες εντολές 3D στα προγράμματα οδήγησης, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για συγκρίσεις απόδοσης ή για αντιμετώπιση προβλημάτων.


Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης OpenGL να εκχωρεί μία ενδιάμεση μνήμη παρασκηνίου και μία ενδιάμεση μνήμη βάθους στην ίδια ανάλυση οθόνης.

•	Η επιλογή Ενεργό επιτρέπει στις εφαρμογές OpenGL που δημιουργούν πολλαπλά παράθυρα να χρησιμοποιούν τη μνήμη βίντεο πιο αποτελεσματικά και να βελτιώνουν την απόδοση.

•	Η επιλογή Ανενεργό επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης OpenGL να εκχωρεί μία μνήμη προσωρινής αποθήκευσης παρασκηνίου και μία μνήμη προσωρινής αποθήκευσης βάθους για κάθε παράθυρο που δημιουργείται από την εφαρμογή OpenGL.


Η επιλογή αυτή αποταμιεύει όση περισσότερη μνήμη είναι δυνατό για χρήση σε χάρτες υφής.

•	Η επιλογή Ενεργό αυξάνει την απόδοση για εφαρμογές με υψηλή ευαισθησία στην υφή, σε βάρος όμως της απόδοσης (σε ελάχιστο βαθμό) για εφαρμογές χωρίς υφές.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό μέγιστης μνήμης υφής.


Ενεργοποιεί τη διόρθωση γάμα για εξομαλισμένες γραμμές.

•	Η επιλογή Ενεργό επιτρέπει στις εξομαλισμένες γραμμές διορθωμένες με γάμα να λάβουν υπόψη τις μεταβολές στις δυνατότητες προβολής χρώματος των συσκευών εξόδου όταν αποδίδουν ομαλές γραμμές.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί τη διόρθωση γάμα για εξομαλισμένες γραμμές.


Προτείνεται πρώιμη εξέταση z για εφαρμογές των οποίων η απόδοση περιορίζεται από πολυγωνική πλήρωση. Εξετάζει αν ένα πολύγωνο είναι εντελώς κρυμμένο από ένα αντικείμενο που έχει προηγουμένως φωτοαποδοθεί. Αν είναι κρυμμένο, παρακάμπτεται όλη η περαιτέρω επεξεργασία αυτού του πολυγώνου.

•	Η επιλογή Ενεργό ενεργοποιεί την πρώιμη εξέταση z για βελτιστοποιημένη φωτοαπόδοση.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί την πρώιμη εξέταση z.


Καθορίζει αν χρησιμοποιούνται υφές ενός συγκεκριμένου βάθους χρώματος ως προεπιλογή σε εφαρμογές OpenGL.

•	Η Αυτόματη επιλογή χρησιμοποιεί υφές με το βάθος χρώματος με το οποίο λειτουργεί τώρα η επιφάνεια εργασίας σας.

•	Οι επιλογές 16 bpp και 32 bpp εξαναγκάζουν τη χρήση υφών με το προκαθορισμένο βάθος χρώματος, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της επιφάνειας εργασίας σας.


Καθορίζει τη λειτουργία αναστροφής προσωρινού χώρου αποθήκευσης για εφαρμογές OpenGL πλήρους οθόνης.

•	Η αυτόματη επιλογή επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να καθορίσει την καλύτερη μέθοδο με βάση τη διαμόρφωση του υλικού σας.

•	Η επιλογή Μεταφορά κατά τμήματα εξαναγκάζει τη μεταφορά των δεδομένων που φωτοαποδίδονται κατά τμήματα bit.


Επιτρέπει στην κάρτα γραφικών, η οποία βασίζεται σε μονάδα επεξεργασίας γραφικών NVIDIA και λειτουργεί σε κατάσταση συμβατή με PCI, να χρησιμοποιεί μέχρι την καθορισμένη ποσότητα της μνήμης συστήματος για δεδομένα γραφικών. Η μνήμη αυτή χρησιμοποιείται επιπλέον της μνήμης της ίδιας της κάρτας γραφικών.

Σημείωση: Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο σε κάρτες PCI, PCI Express και AGP που λειτουργούν σε κατάσταση συμβατή με PCI.

Σημείωση: Η μέγιστη ποσότητα της μνήμης συστήματος που μπορεί να εκχωρηθεί στην κάρτα γραφικών είναι ανάλογη της ποσότητας της φυσικής μνήμης του υπολογιστή σας. Όσο περισσότερη μνήμη συστήματος έχετε, τόσο περισσότερη μνήμη μπορεί να εκχωρηθεί στην κάρτα γραφικών σας.


Καθορίζει το πλάτος της περιόδου οριζόντιου κενού κατά την οποία ο παλμός συγχρονισμού ενεργοποιεί την οριζόντια νέα σάρωση.


Καθορίζει την περίοδο οριζόντιου κενού που προκύπτει μεταξύ του τέλους της ενεργής περιόδου και της αρχής του παλμού συγχρονισμού.


Καθορίζει την περίοδο κενού που προκύπτει μεταξύ του τέλους του παλμού συγχρονισμού και της αρχής της επόμενης ενεργής περιόδου.


Καθορίζει την περίοδο κάθετου κενού που προκύπτει μεταξύ του τέλους της ενεργής περιόδου και της αρχής του παλμού συγχρονισμού.


Καθορίζει την περίοδο κενού κατά την οποία ο παλμός συγχρονισμού είναι ενεργός.


Καθορίζει την περίοδο κενού που προκύπτει μεταξύ του τέλους του παλμού συγχρονισμού και της αρχής της επόμενης ενεργής περιόδου.


Υποδεικνύει πόσες φορές ανά δευτερόλεπτο, η ηλεκτρονιακή δέσμη στο σωλήνα εικόνας μετακινείται από το πάνω στο κάτω μέρος. Στην περίπτωση CRT (αναλογική προβολή), ή γενικότερα, υποδεικνύει τη συχνότητα με την οποία γίνεται ανανέωση ολόκληρης της οθόνης.

Σημείωση: Η συχνότητα αυτή περιορίζεται από τη μέγιστη συχνότητα οριζόντιας σάρωσης της οθόνης και την τρέχουσα ανάλυση, επειδή η υψηλότερη ανάλυση σημαίνει και περισσότερες γραμμές σάρωσης.

Σημείωση: Η τιμή αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη συχνότητα κάθετης σάρωσης της οθόνης.


Καθορίζει την Κατάσταση διεμπλοκής, όπου το σύστημα γραφικών σχεδιάζει τις ζυγές γραμμές σάρωσης κατά τη διάρκεια του πρώτου πεδίου ενός πλαισίου και τις μονές γραμμές σάρωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου πεδίου ενός πλαισίου.

Αντίθετα από την Προοδευτική ενημέρωση, όπου ενημερώνονται όλες οι γραμμές σάρωσης σε κάθε πλαίσιο, η κατάσταση διεμπλοκής έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη συχνότητα πλαισίων, σε βάρος, όμως, της ποιότητας εικόνας.


Προηγμένες ρυθμίσεις οριζόντιου χρονισμού.


Προηγμένες ρυθμίσεις κάθετου χρονισμού.


Υποδεικνύει τον αριθμό όλων των ορατών πίξελ σε μία κάθετη γραμμή.


Ο χρονισμός πίξελ υποδεικνύει πόσα εκατομμύρια πίξελ στέλνονται στην έξοδο ανά δευτερόλεπτο. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η συχνότητα με την οποία η οθόνη λαμβάνει πίξελ από την κάρτα γραφικών. Η τιμή συνήθως κυμαίνεται από 10 έως 360 MHz, ή τη μέγιστη τιμή DAC.


Υποδεικνύει τον αριθμό όλων των ορατών πίξελ σε μία οριζόντια γραμμή.


Υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών σάρωσης που έχει μια οθόνη τη δυνατότητα να προβάλλει σε ένα δευτερόλεπτο, εκφρασμένες σε kHz (γενικά, κυμαίνεται μεταξύ 20 και 180 kHz).

Σημείωση: Σε περίπτωση αναλογικής οθόνης (CRT), περιορίζεται από την ταχύτητα με την οποία η οθόνη μπορεί να μετακινήσει την ηλεκτρονιακή δέσμη οριζόντια κατά μήκος της οθόνης, και κατόπιν να την επιστρέψει στην αρχή της επόμενης γραμμής.

Σημείωση: Η τιμή αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη συχνότητα οριζόντιας σάρωσης της οθόνης.


Κάντε κλικ για να επιλέξετε την κατάσταση χρονισμού οθόνης που θα χρησιμοποιηθεί:

•	Η επιλογή Γενικός τύπος χρονισμού (GTF) είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες σύγχρονες οθόνες και συσκευές προβολής.

•	Η επιλογή Διακριτοί χρονισμοί οθόνης (DMT) είναι ένα παλαιότερο πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη σε ορισμένες οθόνες. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν η οθόνη ή η συσκευή προβολής σας απαιτεί DMT.

•	Η επιλογή Πρότυπο συντονισμένων χρονισμών βίντεο (CVT) έγινε το πρότυπο VESA το 2003. Το CVT υποστηρίζει τις υψηλότερες αναλύσεις καλύτερα από άλλα πρότυπα χρονισμού.

•	Η επιλογή Πρότυπο συντονισμένων χρονισμών βίντεο-Μειωμένο κενό (CVT-RB) αποτελεί βελτίωση του CVT. Το CVT-RB προσφέρει μειωμένες περιόδους οριζόντιου και κάθετου κενού. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει μειωμένο χρονισμό πίξελ και υψηλότερη συχνότητα πλαισίων.

•	Η επιλογή Χρονισμός EDID είναι η προτιμώμενη κατάσταση χρονισμού που ορίζεται από την τιμή Δεδομένα αναγνώρισης επεκταμένης οθόνης (EDID) της οθόνης. Τα EDID είναι μια πρότυπη δομή δεδομένων που ορίζει τον αριθμό μοντέλου, τους χρονισμούς και άλλες ρυθμίσεις της συσκευής προβολής.

Σημείωση: Τα EDID, ορισμένα από τον κατασκευαστή, διατίθενται μόνο σε συσκευές συμβατές με την τοποθέτηση και άμεση λειτουργία (Plug and Play).

Σημείωση: Η μονάδα οδήγησης μπορεί να τοποθετήσει μαύρα περιθώρια γύρω από την προβαλλόμενη εικόνα, όπως απαιτείται.


Το σύστημά σας διαθέτει πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA. Οι GPU μπορούν να βρίσκονται σε μία κάρτα γραφικών ή σε πολλές κάρτες γραφικών.

Στον παρακάτω κατάλογο, παρουσιάζεται κάθε κάρτα γραφικών, η οποία είναι συμβατή με GPU. Κάθε κάρτα γραφικών, με πολλές GPU στο σύστημά σας εμφανίζεται στον κατάλογο ως ξεχωριστό αντικείμενο.

•	Για να ενεργοποιήσετε τη φωτοαπόδοση με πολλές μονάδας επεξεργασίας γραφικών, πρέπει να κάνετε την επιλογή αυτή και να καθορίσετε τις κάρτες γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη φωτοαπόδοση.

Σημείωση: Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

•	Όταν απενεργοποιείτε τη φωτοαπόδοση με πολλές GPU, το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει την GPU που θα χρησιμοποιηθεί για φωτοαπόδοση με μία GPU.


Στον κατάλογο αυτό παρουσιάζονται όλες οι κάρτες γραφικών που είναι συμβατές με τη χρήση πολλών μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) και βρίσκονται εγκατεστημένες στο σύστημά σας. Κάθε κάρτα γραφικών με πολλές GPU που είναι τοποθετημένη στο σύστημά σας εμφανίζεται στον κατάλογο ως ξεχωριστό αντικείμενο.

•	Καθορίστε ποιές από αυτές τις κάρτες γραφικών θα χρησιμοποιηθούν για τη φωτοαπόδοση με πολλές GPU. Το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει αυτόματα τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών για φωτοαπόδοση με πολλές GPU.

Σημείωση: Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές GPU πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

•	Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτές, κάντε κλικ στο OK ή στο Εφαρμογή. Θα σάς ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Επιλέξτε ένα ζυγό αριθμό για λειτουργία φωτοαπόδοσης Αλληλοδιάδοχων πλαισίων. Στην περίπτωση αυτή, αγνοούνται τυχόν όλες οι υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας γραφικών.


Καθορίζει την κατεύθυνση της ταχείας, μεταβατικής αλλαγής στο πλάτος ενός σήματος από τη γραμμή βάσης, κατά τη διάρκεια παλμού οριζόντιου συγχρονισμού.

•	Αν η Πολικότητα οριζόντιου συγχρονισμού είναι θετική, η τιμή του παλμού οριζόντιου συγχρονισμού είναι υψηλότερη από την τιμή της γραμμής βάσης.

•	Αν η Πολικότητα οριζόντιου συγχρονισμού είναι αρνητική, η τιμή του παλμού οριζόντιου συγχρονισμού είναι χαμηλότερη από την τιμή της γραμμής βάσης.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε Πολικότητα οριζόντιου συγχρονισμού ανεξάρτητα από την Πολικότητα κάθετου συγχρονισμού.


Καθορίζει την κατεύθυνση της ταχείας, μεταβατικής αλλαγής στο πλάτος ενός σήματος από τη γραμμή βάσης, κατά τη διάρκεια παλμού κάθετου συγχρονισμού.

•	Αν η Πολικότητα κάθετου συγχρονισμού είναι θετική, η τιμή του παλμού κάθετου συγχρονισμού είναι υψηλότερη από την τιμή της γραμμής βάσης.

•	Αν η Πολικότητα κάθετου συγχρονισμού είναι αρνητική, η τιμή του παλμού κάθετου συγχρονισμού είναι χαμηλότερη από την τιμή της γραμμής βάσης.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε Πολικότητα κάθετου συγχρονισμού ανεξάρτητα από την Πολικότητα οριζόντιου συγχρονισμού.


Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις βελτίωσης απόδοσης και ποιότητας για τις εφαρμογές Direct3D και OpenGL.

•	Η επιλογή Υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη απόδοση για τις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή Απόδοση έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη απόδοση και καλή ποιότητα εικόνας για τις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή Ποιότητα είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση που έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα εικόνας για τις εφαρμογές σας.

•	Η επιλογή Υψηλή ποιότητα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα εικόνας για τις εφαρμογές σας.


Ενεργοποιεί τριγραμμικές βελτιστοποιήσεις.

•	Η επιλογή Ενεργό επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να εφαρμόζει τριγραμμικές βελτιστοποιήσεις για καλύτερη απόδοση εφαρμογής.

•	Η επιλογή Ανενεργό απενεργοποιεί τις τριγραμμικές βελτιστοποιήσεις.


Επιλέγει το προφίλ εφαρμογής από τη λίστα προφίλ.


Επιλέγει το τελευταίο ενεργό προφίλ για την επιλεγμένη εφαρμογή.


Το σύστημά σας διαθέτει πολλές μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) NVIDIA σε πολλές κάρτες γραφικών. Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζονται όλες οι κάρτες γραφικών που είναι συμβατές με τη χρήση πολλών GPU και είναι εγκατεστημένες στο σύστημά σας.

•	Για να ενεργοποιηθεί η φωτοαπόδοση με πολλές GPU, κάντε την επιλογή και καθορίστε τις κάρτες γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτήν τη μέθοδο φωτοαπόδοσης.

Σημείωση:  Η πρωτεύουσα κάρτα γραφικών πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των καρτών γραφικών που έχουν επιλεχθεί για φωτοαπόδοση με πολλές GPU.

Σημείωση:  Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές GPU πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

•	Όταν απενεργοποιείτε τη φωτοαπόδοση με πολλές GPU, το πρόγραμμα οδήγησης επιλέγει την GPU που θα χρησιμοποιηθεί για φωτοαπόδοση με μία GPU.


Στον κατάλογο αυτό παρουσιάζονται όλες οι κάρτες γραφικών που είναι συμβατές με τη χρήση πολλών μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) και βρίσκονται εγκατεστημένες στο σύστημά σας.

1.	Καθορίστε ποιές από αυτές τις κάρτες γραφικών θα χρησιμοποιηθούν για φωτοαπόδοση με πολλές GPU.

Σημείωση:  Η πρωτεύουσα κάρτα γραφικών πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των καρτών γραφικών που έχουν επιλεχθεί για φωτοαπόδοση με πολλές GPU.

Σημείωση:  Οι κάρτες γραφικών που χρησιμοποιούνται για φωτοαπόδοση με πολλές GPU πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

Σημείωση:  Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένες κάρτες γραφικών είναι καλά τοποθετημένες στις υποδοχές PCI Express του υπολογιστή σας και είναι σωστά συνδεδεμένες. Η βέλτιστη απόδοση παρέχεται με πρόσθετη σύνδεση βίντεο για πολλές κάρτες NVIDIA.

2.	Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτές, κάντε κλικ στο OK ή στο Εφαρμογή. Θα σάς ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Για λειτουργία φωτοαπόδοσης Αλληλοδιάδοχων πλαισίων, πρέπει να επιλέξετε ένα ζυγό αριθμό GPU. Στην περίπτωση αυτή, αγνοούνται όλες οι υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας γραφικών.